Анна Зорина

Садовые постройки своими руками

Сараи, качели, погреба, террасы, колодцы, лестницы…

* * *

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Садовый участок, дачный участок, дом в деревне для проведения лета на лоне природы и выращивания овощей и фруктов для себя и своих близких – необходимая вещь для городского человека, запертого в коробки многоэтажных домов, загнанного в офисные или производственные помещения, оторванного от лесов и полей, водоемов, растений и небольших, уютных построек на земле.

Каждому владельцу 5–6 соток хочется создать на них свой мир, стать хозяином своего настроения, творцом нескольких счастливых месяцев своего трудового года. На любом участке земли, которым вы владеете, можно с успехом, не спеша, с опорой на ваше творчество, чисто для удовольствия сотворить свое собственное чудо.

В данной брошюре вы можете найти советы по постройке некоторых сооружений, совершенно необходимых вблизи домика, который есть у вас на природе. Здесь собраны советы для тех, кто готов из отходов и остатков сделать прекрасную, полезную вещь. Не обязательно платить огромные деньги за новые стройматериалы при постройке, например, дровяного сарайчика, мы расскажем, какие материалы можно использовать вторично и как сэкономить.

Места на участке бывает не так уж много, поэтому при планировке важно учитывать, как проложить дорожки и как компактно расположить сарай, компостную яму и душ. Если домик небольшой, то необходимо пристроить к нему террасу, половина летнего сезона пройдет на ней. Определенную проблему составляют туалеты, поскольку при большой компании, проживающей на даче все лето, он должен устраивать всех прежде всего своей гигиеничностью, а это предполагает умение грамотно сделать сливную систему. Бывают такие садоводчества, в которых раньше не успели провести водопровод, а теперь для этого просто нет денег. Как быть людям? Мы расскажем, как сделать собственный «водопровод». Жизнь в саду и на даче – это не только работа на грядках. Нужно оставлять время для отдыха. Сидя на качелях около альпийской горки, созданной собственными руками, вы будете наслаждаться чистым воздухом, покоем и мечтами о том, как еще лучше преобразовать свое гнездышко на природе. И на следующий год – опять вперед!

Сарай

Размеры сарая

Сарай – очень важный элемент садового участка, поскольку служит для хранения инструментов и оборудования, а также громоздких вещей, которые захламляют дом.

С целью экономии места на участке можно соорудить многоэтажное хозяйственное сооружение. Подземный этаж (на глубину до 2,5 м) используют как погреб для хранения овощей, картофеля, солений и других заготовок. Рядом с погребом, но заглубленным лишь на 1 м, находится помещение для козы, кроликов, поросенка, кур. Поскольку это помещение частично в земле, оно – непродуваемое, теплое.

Выше находятся летняя кухня и сарай-кладовая. На чердаке место для сена и голубятня.

В сарае размером 2 x 1,5 м достаточно места не только для хранения, но и для полки и сборного верстака. Если вам нужно помещение только для хранения, можно обойтись сараем меньших размеров, но тогда вы не сможете войти в него, когда он будет заполнен вещами и инструментом. Дверь сарая должна открываться наружу.

Материалы

Всю древесину для сарая нужно обработать антисептиком. Древесину мягких пород следует обрабатывать, как минимум, каждые два года. Панели для стен сарая изготавливаются из горизонтально соединенных досок, перекрывающих расположенные ниже. Доски отделываются шпоном. Либо выполняется более прочный способ стыковки – в шпунт, – при котором продольный выступ одной доски входит в соответствующий ему паз на кромке другой. Иногда применяют соединение в шпунт вертикально расположенных досок.

Внутренние стенки сарая оклеивают оргалитом (ДВП), чтобы свести к минимуму сквозняки и проникновение сырости.

Фундамент

Собирать сарай следует на твердой и ровной поверхности, такой как бетонный фундамент или выложенные на раствор плитки для мощения. Наметьте периметр сарая с помощью бечевок, натянутых на вбитые в землю колышки, затем удалите все растения и крупные камни с этого участка. Снимите верхний плодородный слой и перенесите его в другое место.

Утрамбуйте землю и выровняйте ее садовым катком, затем заполните все дырки землей и утрамбуйте еще раз. Насыпьте 15-сантиметровый слой песка, разровняйте его граблями.

Когда песчаная подушка для плиты готова, вокруг нее можно устроить скрытую отмостку из рубероида, гидростеклоизола или ПВХ-пленки. Это защитит будущий фундамент от воды, которая могла бы со стен сарая затекать под него.

Из досок делают опалубку для плитного фундамента. Для сарая будет достаточно толщины плиты в 10 см. На площадь плиты в 10 кв. м хватит одного кубометра бетона. На песчаную подушку укладывают либо готовые арматурные сетки, либо раскладывают прутья самостоятельно (шаг укладки 20 x 20 см) и вяжут прутья в местах пересечений мягкой проволокой.

Бетон покупают или готовят в домашних условиях: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня или гравия, вода – примерно 1 часть (или меньше). Все части тщательно перемешиваются и укладываются в опалубку по уровню досок (с небольшим превышением). Арматура должна быть спрятана в толще бетона. После заливки бетону дают постоять несколько дней и поддерживают его во влажном состоянии, чтобы он не потрескался, – разбрызгивая над ним воду.

На бетонную плиту выкладывают 3 ряда кирпича – делают невысокий цоколь. Для деревянных досок будущего сарая важно создать условия, чтобы они после дождей быстро высыхали и долго не соприкасались с влажными гигроскопичными материалами (тот же кирпич). Поэтому между последним рядом цоколя и брусом нижней обвязки прокладывают слой гидроизоляции. Чтобы брус прочно держался, еще при строительстве цоколя из кирпичей через каждые 2 м в цоколь вставляют анкерные Т-образные шпильки. Они прижмутся кирпичами к плите, а нижний брус с помощью них накрепко свяжется с фундаментом.

Стены

Чаще всего конструкция сарая представляет собой каркас из брусьев, обитых вагонкой или досками. Реже – стены, полностью выложенные кирпичом. Для придания устойчивости сараю можно выложить из кирпича несколько рядов, а уже потом ставить на них деревянный каркас.

В брусе, который станет нижней обвязкой, сверлят отверстия под анкерные шпильки. К той стороне бруса, которая будет примыкать к кирпичам, крепят слой гидроизоляции: рубероид, гидростеклоизол, пленку ПВХ. Брус укладывают на цоколь и вставляют в него шпильки.

В зависимости от размеров постройки к нижней обвязке прикрепляют необходимое количество стоек с шагом 1,5 м. Для стоек берут доски 40 x 100 мм, которые крепят «косым забоем» гвоздями диаметром 4 мм и длиной 150 мм.

После того как все стойки будут зафиксированы временными подпорками в строго вертикальном положении, приступают к сооружению верхней обвязки. Ее делают из досок сечением 40 x 100 мм и прибивают их на ребро с врезкой в стойки. Брусья можно и не врезать в стойки, а крепить их надежными строительными крепежами (саморезы, глухари, монтажные детали из стали). Монолитность древесины не нарушится, а соединение будет достаточно жестким и прочным. С фронтальной и тыльной стороны сарая, концы верхней обвязки можно выпустить на 300 мм.

Доски для обивки внешней стороны сарая лучше выбирать оструганные. Во-первых, это будет смотреться красиво и аккуратно, во-вторых – сарай с ними прослужит дольше. С гладких досок быстрее будет стекать вода. При покраске обструганных досок или обработке их антисептиком, расход этих материалов будет меньшим, а качество покрытия – лучше.

Если выбирают горизонтальную обивку, то с нее может хуже стекать вода, и доски дольше будут оставаться влажными. Иногда поэтому применяют обивку типа «елочка». При таком расположении досок они не давят друг на друга и вода на них не застаивается. Но здесь будет больший расход материалов: примерно на треть. Еще один фактор не в пользу горизонтальной обивки – она не является несущей. То есть ее саму надо крепко держать с помощью мощных стоек. И их потребуется для такой обивки много.

Вертикальное расположение досок в обивке стен – более рационально и удобно. Влага с них стекает сама собой. Для расширения и сжатия между досками можно оставить небольшой зазор, а саму щель прикрыть тонким нащельником. Каждая доска обивки, прибитая к верхней и нижней обвязке, является сама по себе несущей стойкой. Стена сарая, таким образом, представляет собой сплошную несущую опору. Если в сарае нужны окна, или окна вентиляции, оставляют место под них. В промежуток из двух стоек вставляют дверную коробку, в которую потом навешивают дверь.

Внутренняя отделка стен зависит от предназначения сарая. Если нужно утепление, каркас набивают утеплителем и еще раз обивают изнутри. Если сарай используется чисто в хозяйственных целях и как летнее строение, стены оставляют одинарными.

Затем нужно навесить двери и вставить оконные рамы. Стекла вставляют без замазки, прибивая маленькими гвоздиками с отступом.

Крыша

Сарай с односкатной крышей

Крыша такого сарая имеет уклон в одну сторону (высота фасада сарая больше, чем задней стенки), поэтому высота в нем получается неодинаковой. Окна обычно делают на стороне фасада, поэтому под ними можно расположить верстак, где будет достаточно света и места.

Крыши небольших сараев, как правило, односкатные, так как их легче установить, чем двускатные.

Обычно односкатная крыша поддерживается передней балкой, которая крепится сверху передней панели, и конусовидными планками с боков, прибитыми к боковым панельным стенам.

Приложите переднюю балку и конусовидные боковые планки и прикрутите их шурупами к панели. Сама крыша – это просто большой лист ДСП, нависающий над боковыми стенками, чтобы их не заливало дождем. Поднимите крышу и положите ее на опорные планки и балку, выровняйте, чтобы она нависала над стенами одинаково со всех сторон, а затем прибейте гвоздями.

Сарай с двускатной крышей

Крыша такого сарая, имеющая уклон в две стороны и центральный конек, обеспечивает равномерную высоту помещения. Этот более удачный вариант предоставляет много рабочего пространства, а также места для хранения.

Для установки двускатной крыши прибейте к стенам раскосы и укрепите их снизу треугольными фанерными планками, пришив гвоздями к раскосам. Для больших крыш могут понадобиться стропила и обрешетка, чтобы выдержать большой вес крыши.

Покрытие крыши

Часто панели крыши уже покрыты рубероидом, защищающим ее от дождя. Если же они не имеют специального покрытия, обшейте их рубероидом, нарезав его по ширине крыши. Сначала положите полосу рубероида на самый нижний край или начните с задней стенки, чтобы он немного нависал над стенкой. Прибейте его 1,2-сантиметровыми оцинкованными гвоздями с большой шляпкой с интервалом 10 см.

Положите вторую полоску над первой, чтобы она на 10 см перекрывала верхний край первой полосы, и точно так же прибейте гвоздями. Если крыша сарая небольшая, можно просто положить на нее слой рубероида и закрепить его обработанными антисептиком досками.

Отрежьте полосы рубероида, чтобы его концы немного (на 5 см) нависали над стенами, заложите складкой и прибейте к внутренней стороне панели крыши. Прибейте гвоздями тонкую бордюрную рейку в местах соединения рулонов, а внизу задней стенки рейку не прибивают, чтобы обеспечить сток дождевой воды.

Сарай можно покрыть кованым железом, шифером (хотя он может быстро обрасти мхом) или современными материалами (стеклопластик, поликарбонат).

Сарай-хозблок

Его можно сделать пристройкой к домику. Такой хозблок имеет габариты: в разобранном положении 2200 x 1300 x 2300 мм, а в собранном – 2200 x 300 x 2300 мм.

Хозблок лучше всего пристраивать к глухой (без окон) стене дома, расположенной с северной, северо-западной или северо-восточной стороны.

В выбранном месте к стене дома крепятся два вертикальных бруса сечением 100 x 100 мм, к которым прибиваются стенки несущего каркаса. Они служат основой для всех остальных подвижных элементов, которые собираются отдельно. К верхним наклонным торцам стенок прибивают раму козырька, которую затем покрывают металлической кровлей. Со стороны главного фасада хозблока под край кровельного железа подкладывают полосу листовой резины с выпуском в 300–400 мм. Она служит для защиты от атмосферных осадков при опущенном положении откидного участка крыши.

Далее собирают все щитовые поворотные элементы. Опускаемая крыша собирается из двух боковин с отверстиями под шарниры, двух несущих брусьев и обрешетки. Сверху вся поверхность покрывается кровельным железом. Опускаемая часть крыши крепится к стенкам несущего каркаса болтами М-12 с шайбами и контргайками. Свободный край закрепленной на козырьке резины прикрепляют к кровле поворотной части и фиксируют шурупами и металлической пластинкой.

Спаренные двери состоят из двух створок: глухой и остекленной, соединенных между собой петлями. Каждая створка собирается из шпунтованных досок толщиной 28 мм. Остекленные створки делают более узкими, чем глухие – для удобства при уборке хозблока на зиму. Спаренные двери прикрепляют к стенкам несущего каркаса петлями.

В рабочем положении постройки глухие дверцы являются боковыми стенками, а остекленные выполняют свое прямое назначение. Пол хозблока состоит из двух откидных щитовых элементов, собираемых по отдельности. Каждый щит делают из двух несущих брусьев, боковых цокольных досок, лаг и дощатого настила. Каждый щитовой элемент крепится к стенкам несущего каркаса на болтовых шарнирах, так же как и опускаемая часть крыши.

Чтобы пол не опустился ниже требуемого уровня, под углы необходимо сделать простейший фундамент из кирпичей или просмоленного бревна до уровня нижней кромки несущих стен каркаса.

Все подвижные части хозблока в рабочем положении фиксируются простейшими защелками – оконными шпингалетами. Для запора конструкции на зиму к глухим створкам дверей привинчивают обычные проушины для замка.

Чтобы отвести воду подальше от стен или в какую-нибудь емкость, применяют желоба.

Подвесные желоба делают полукруглыми или прямоугольными. Для полукруглого желоба определяют его диаметр, прибавляя с каждой стороны по 3 см для отбивки ребер жесткости (отворотной ленты). Закруглять желоб удобно на прочно закрепленной трубе.

Для подвески желоба устанавливают два крайних кронштейна, натягивают между ними шнур и по нему устанавливают остальные кронштейны.

Укрепляют желоб так, чтобы получился небольшой уклон для стока.

Конечно, сделать желоб на всю длину стенки из одного куска металла невозможно, поэтому надо делать несколько заготовок и соединять их друг с другом двойным швом.

На углу дома под желоб ставят бочку, куда будет стекать вода. Но чтобы струю воды не сносил в сторону ветер, к желобу прикрепляют цепь, кусок шланга или трос – вода по ним стекает прямо в бочку. Бочку можно закрыть крышкой с отверстием, в которое опустить цепь (веревку): это значительно уменьшит испарение воды.

Туалет

Виды туалетной будки

Большинство садоводов предпочитает помещение, закрытое от любопытных глаз. Обычно оно представляет собой прямоугольную коробку, поставленную на торец.

Наиболее широко распространенны два вида садовых туалетов по своему внешнему виду. Первый вид – традиционный «скворечник». Оптимальные размеры «скворечника»: 1 x 1 м и высотой 2,3 м передней стенки и 2 м задней стенки и дверью 0,9 x 2 м.

Второй вид – «шалаш». «Шалаш» менее просторен, но за счет двухскатной крыши меньше подвержен атмосферным осадкам, они большей частью льют на крышу, а не на стены.

Правила постановки туалетной будки.

1. Уровень установки садового туалета должен быть сантиметров на десять – двадцать выше уровня грунта.

2. Дверь должна открываться наружу, в противном случае размеры садового туалета резко возрастают, что ведет к увеличению затрат на материалы, время изготовления, стоимости работ.

3. Необходимо световое окно, которое служит для освещения помещения.

4. Садовый туалет обязательно ставится на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и деревом туалета (рубероид, рубемаст, стеклоизол или подобное).

5. Стены садового туалета нужно покрасить, если вы не закрываете их сайдингом или виниловой вагонкой.

«Скворечник»

Выгребная яма

Начинать строительство садового туалета следует с копки грунта, если не будет использоваться биотуалет.

Туалеты с непроницаемым выгребом рекомендуется располагать на расстоянии не менее 20 м от колодца и жилых построек. Для изоляции выгребной ямы можно использовать цемент, битум, бетон. Но самый простой способ – стены и дно выгреба утрамбовать мятой жирной глиной слоем 30 см. Дно выгреба выполняют с уклоном в сторону выгребного люка. Чтобы дождевые и талые воды не затопляли выгреб, около него устраивают отмостку (скат) из мятой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом. Отверстие плотно закрывают деревянным щитом. Пол, стул и крышку периодически следует промывать горячей водой и обрабатывать раствором хлорированной воды.

В этом случае яма необходима глубиной до 2 м. Все зависит от того, сколько людей будет пользоваться данным туалетом. Но известно, что чем больше емкость, тем лучше. Пусть на это уйдет больше трудозатрат, материалов и денег.

Классическая выгребная яма обкладывается кирпичом. Здесь не требуется особого умения, нужно сделать крепко и надежно. Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стены колодца канализационного.

Несколько дороже, чем кирпичная кладка установка железобетонных колец диаметром в 1 метр и высотой в 0,3 метра. Они продаются. 6 таких колец укладываются друг на друга, и туалет будет использоваться долгое время.

Этот вариант привлекателен тем, что не надо возиться с цементом, кирпичами, песком. В этом случае копается яма глубиной в полметра, затем туда аккуратно опускается с помощью веревки кольцо за кольцом. Кувалдой загибаются проволочные ушки. После этого накатывается второе кольцо точно на первое. За счет несовпадения овалов колец могут быть небольшие уступы, но это не вредит. После этой операции начинают копать яму. Используется штыковая лопата с коротким черенком.

Под весом колец, после выборки грунта из-под нижнего кольца, кольца будут оседать. Желательно при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и проверять вертикальность осадки по уровню или отвесу.

При глубине колодца для туалета в два метра отклонение от вертикали невелико. Однако следует сверяться с уровнем.

Последующие кольца опускаются так же, как и второе, с теми же действиями.

При таких выгребных ямах сразу же под отверстием садового туалета монтируется из оцинкованного листа обечайка с креплением ее к деревянной конструкции.

На дно выгребной ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.

Если вычистить такую выгребную яму не представляется возможным – трудно подъехать машине или сложно залезть в яму с ведром, – то можно выкопать другую яму и переставить туалетную будку на новое место. А прежнее место засыпать грунтом или посадить туда дерево. Почва будет хорошо удобренная.

Вместо колец или кирпичной кладки можно использовать бочку. С одной стороны, это проще, но такой конструкции хватает на меньшее время. Если берется металлическая бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заранее выкопанную яму.

Если бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стенок и свойств пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Дно отрезается.

«Домик»

После того как выкопали выгребную яму, оформили ее, нужно разметить место установки 4-х песчаноцементных блоков. Копается грунт на глубину штыка лопаты, подсыпается в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве своеобразного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.

Затем устанавливаются блоки. На них кладут гидроизоляцию (рубероид или его подобие в два слоя)

После этого кладут плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1 x 0,05 м), сколачивают их. На это основание нашивают половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.

Потом устанавливают вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляют их раскосами из бруска 50 x 50 мм. Пускают обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилают обрешетку из обрезной доски толщиной 0,025 м, располагая ее равномерно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист оцинкованной рифленки). Всё закрепляется.

При укреплении шифера нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы хорошо его приколотить к обрешетке. Концы гвоздей, если они будут выглядывать из досок обрешетки, нельзя загибать. Их лучше спилить ножовкой или болгаркой, потому что от температурных перепадов, шифер может треснуть.

Всё время следует сверяться по уровню.

После этого устанавливается дверной блок. Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и сверху полотнища, а также по притвору, прибивают технологические планки или кусочки фанеры, оргалита, толщиной около 5 мм. Это гарантия того, что после их съема дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.

Устанавливаются ручки двери снаружи и внутри садового туалета. Внутри прикрепите крючок или шпингалет.

Над дверью из бруска 50 x 50 мм соорудите рамку окна.

Обшивается садовый туалет снаружи вагонкой. Можно вертикально располагать доски вагонки, можно – горизонтально. Но если горизонтально, то 3-метровая вагонка используется рациональнее. Только при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, должна устанавливаться шипом кверху, иначе в нее будет затекать влага.

Туалет внутри

После означенных операций внутри садового туалета монтируется сидение. Оно должно быть удобным. Размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 см.

Если под сидением садового туалета не выгребная яма, а ведро или бачок, то для его выемки либо используется съемная крышка, которую необходимо поднимать, либо дверца, открывающаяся на его задней стенке.

Затем следует покрасить краской или текстуролом все сооружение.

«Шалаш»

В последнее время предпочтение отдают ромбовидной конструкции. Это «шалаш».

Отличие в конструкционном плане от «скворечника» лишь по форме и в несколько видоизмененном (треугольном вместо прямоугольного) окне.

Для кровли не обойтись без конька и еще одного листа шифера. В случае применения оцинкованного шифера нужно брать 2-метровой длины.

Конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется минимальным использованием любых материалов. Но взяв вместо двух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши, и дождь будет меньше поливать на стены садового туалета. Покраска повторно стен будет не через 2 года, а через 4.

На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 или ПС-250. Не все используют пергамин, считая это излишеством. При применении пергамина большая гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями или саморезами по прошествии нескольких лет, когда уплотнительные резинки и тех и других отлетят, влага все равно меньше будет просачиваться в сделанные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.

Если в дальнейшем не планируется обшивать садовый туалет сайдингом, то используется хвойная вагонка. Если садовый туалет собирается из обрезной доски, то ее либо обшивают сайдингом, либо стругают рубанком с последующей окраской. Но строжка дело более трудоемкое, особенно если все делается вручную.

Краткая очередность операций при строительстве садового туалета типа «шалаш»:

– Копка выгребной ямы (если это не биотуалет).

– Установка железобетонных колец, или кладка кирпичного колодца, или заливка в предварительно подготовленную опалубку бетона с армированием, или установка покрытой битумным лаком металлической или пластмассовой бочки без верха и днища.

– Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.

– Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.

– Установка блоков по углам так, чтобы соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.

– Сколачивание площадки-пола из обрезной доски и нашивание на нее досок пола.

– Покрытие в два слоя этой площадки антигрибковым составом.

– Установление площадки на блоки.

– Сколачивание на земле передней и задней стенки садового туалета с нашивкой вагонки.

– Установление передней и задней стенки садового туалета на площадку-пол.

– Нашивание доски-обрешетки, обшивание обрешетки пергамином.

– Накрывание крыши шифером либо оцинкованными гофролистами и закрепление их кровельными саморезами.

– Установление конька и закрепление его теми же кровельными саморезами.

– Установление двери с петлями, ручками, крючком.

– Обшивание передней и задней стенки садового туалета вагонкой.

– Установление окна.

– Установление сидения садового туалета.

Погреб

Расположение погреба

Погреб является относительно простым по конструкции сооружением.

Хорошо защищенные от осадков и грунтовых вод и правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный температурный и влажностный режим, в результате чего продукты долго не портятся, не гниют и не усыхают; овощи и фрукты не теряют вкуса и запаха. Если раньше распространенным был отдельно стоящий погреб, то сегодня в целях экономии площади погреба стараются разместить под летней кухней, сараем, гаражом или даже под жилым домом.

Необходимо тщательно подобрать место, определиться с размерами и особенностями устройства вашего будущего погреба. Небольшой погреб обычно сооружают на участках с высоким уровнем грунтовых вод (не ниже 0,5 м от поверхности земли).

Наземная часть погреба представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из горбыля или толстых досок (50 мм) хвойных пород древесины. В пространство между стенками закладывают утеплитель: керамзит, среднезернистый и крупный сухой песок, мох, опилки, дубовые листья и др., а в последнее время листовой пенопласт. Несущая каркасная конструкция погреба состоит из ошкуренных бревен диаметром 140 мм, которые вкапывают в землю на глубину 80 см, а сверху их соединяют между собой обвязкой. Нижние концы бревен, соприкасающиеся с грунтом, двукратно обмазывают горячим битумом либо обжигают на костре. Внутренние стены погреба делают из горбыля, толстых обрезных досок (50 мм) с тщательной притеской кромок и обивают рубероидом или толем.

Устройство погреба

Наружные стены погреба выполняют из строганых досок толщиной 40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.

Перекрытие погреба выполняют из толстого горбыля, пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После ее высыхания укладывают утеплитель, использовавшийся и для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом: рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др. – по сплошной обрешетке из досок толщиной 25 мм со свесом по периметру на 350 мм.

Пол погреба желательно делать из красного хорошо обожженного кирпича, выложенного на ребро, природного камня или бетонных плиток, укладывающихся по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.

На заключительном этапе устройства погреба навешивают полки и устанавливают решетчатые ящики, закрома, устанавливающиеся на подставки высотой 100 мм.

Для вентиляции погреба в одной из стен устраивают люк-лаз размером 0,6 x 1,5 м с двумя дверцами, между которыми на зимний период закладывают утеплитель в виде матраца толщиной 80 мм. Его делают из синтетической ткани и заполняют пенопластовой крошкой с добавлением мелких кусков поролона. На этой же стене под потолком делают специальное отверстие для вентиляции погреба размером 12 x 12 см и обивают с наружной стены сеткой с ячейками 3 x 3 мм.

Земляной погреб

Если на вашем участке плотный грунт, а место, которое вы выбрали под сооружение, сухое и возвышенное, то имеет смысл построить обыкновенный земляной погреб. Он обеспечит бережное хранение и создаст самые благоприятные условия для картофеля и других овощей, а наличие земляного пола поможет поддержать необходимую влажность воздуха.

Наиболее подходящим местом для такого погреба станут крутые склоны и холмы, так как грунтовая вода не должна доходить до основания погреба более чем на 1 метр. Уровень грунтовых вод лучше определять весной, когда он достигает максимально высокой отметки.

Для начала необходимо выкопать котлован с небольшим наклоном стен, чтобы меньше осыпался грунт. Затем стенки котлована обшивают горбылём (вид лесопиломатериала), досками и плетнем. Обшивка является обязательной для песчаного грунта – она делает погреб более долговечным, а условия хранения урожая наиболее благоприятными. Обшивку погреба можно сделать разборной, чтобы летом выносить и просушивать конструкцию. Пол у земляного погреба должен быть глинобитный, толщиной от 8 до 10 м. Потолок обычно делают из жердей, покрывая их сверху глиносоломенной смазкой и засыпая землёй. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка – 40 см. Кровля над погребом делается из горбыля или иного местного материала. Всё рассчитать необходимо так, чтобы общая глубина погреба до перекрытия составила около 1,8 м. В земляном погребе обязательно должен быть термометр, а ещё лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Также вокруг погреба нужно устроить водоотводную канаву в 0,6 м в глубину. Её необходимо планировать с уклонами для обеспечения эффективного отвода атмосферной воды. В летний период люк погреба советуют оставлять открытым, чтобы просушить и проветрить подсобное помещение.

Каменный погреб

Такой погреб строится в виде арочной конструкции из природного камня – известняка или плитняка. Основная трудность строительства каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли: её кладут по деревянной опалубке с обеих сторон одновременно. Для теплоизоляции перекрытие засыпают глиной или сухой утрамбованной землёй.

Пол каменного погреба такой же, как у земляного – глинобитный, толщиной в 10 см. Его делают из раствора, состоящего из глиняного теста, известкового теста и песка в пропорции 1:1/3:3. Рекомендуется утапливать в пол небольшие плитные камни и осколки.

Каменный погреб обладает большой вместимостью, сохраняя при этом постоянную температуру в любое время года.

Погреб под другими постройками

Погреб под постройками можно устроить на садовом участке. Такой погреб будет удобен тем, что в него без труда можно будет попасть в любое время года. Также он не занимает много места и обойдётся намного дешевле других видов погребов.

При строительстве погреба необходимо соблюдать два важных условия: полная непроницаемость и мощная вентиляция. Если грунт слишком влажен, то стены погреба нужно возводить из монолитного бетона. Если же место сухое, то их можно устроить из асбоцементных листов кровельного шифера. Для лучшей защиты от влаги вся конструкция погреба, находящаяся под землёй, дважды промазывается горячим битумом. Если такой погреб будет под гаражом, то он может послужить смотровой ямой для ремонта автомобиля.

Двойной погреб

Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей – верхней и нижней. Нижняя – подземная углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делают бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату делают глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и т. п. материалов. В перекрытии прорубают люк для спуска в погреб. Зимой поверх люка кладут толстое одеяло, старое пальто.

Верхняя часть погреба – погребница – служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегревания (летом) и переохлаждения (зимой). Помещение верхней части можно использовать как сарай.

Ледник

В старину почти в каждом хозяйстве для сохранения продуктов устраивали ледник. Это заглубленное в землю помещение, имеющее тамбур, отсек для сохранения продуктов и камеру для льда. Ледники делят на три типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда. Самая простая – с верхней засыпкой. Но в этом случае намного усложняется система отвода воды.

Место для ледника выбирается в отдалении от дворовой уборной, мусорной ямы и других санитарных объектов. Для устройства ледника вырывают яму прямоугольной формы длиной 1,5–2,2 м, шириной 2 и глубиной 2,2–2,5 м (разумеется, размеры могут быть иными, но указанные – наиболее приемлемы). Стенки облицовывают кирпичом, бутовым камнем или обкладывают бревнами, которые заранее надо окорить и проантисептировать. Пол ледника мостят булыжником или кирпичом.

Наземная часть ледника возводится высотой 2,5–3 м и перекрывается сплошным настилом из жердей.

Стены и покрытие ледника с внешней стороны обкладывают слоем мятой глины с примесью соломы. Затем стены и покрытия засыпают сухой землей с соблюдением угла естественного откоса и с таким расчетом, чтобы толщина засыпки составляла не менее 0,3 м. После этого всю наружную поверхность ледника обмазывают вторым слоем глины толщиной 2–3 см и обкладывают дерном. Вход в ледник устраивается в виде тамбура и хорошо утепляется.

Чтобы лед сохранился как можно дольше, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожками.

Мини-погреб

Можно обойтись простейшим мини-погребом. Для этого устройства необходимо иметь не менее 2 железных бочек вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки надо покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю – краской. Бочку закопать в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки положить деревянный круг, а по высоте стенки облицевать фанерой либо картоном. Бочку закрыть деревянной крышкой, обитой снаружи жестью.

В одну бочку можно уложить картофель, в другую банки, в третью – корнеплоды и т. д.

Поверх бочек положить полиэтиленовую пленку, на нее насыпать опилки слоем 200–250 мм. Опилки утрамбовать и прикрыть пленкой.

Вентиляция

Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы – вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50–60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.

Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.

Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.

Чтобы не произошло «опрокидывание тяги», когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.

Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом.

Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем.

Эксплуатация

В погребах оборудуют наружную (на роликах) электропроводку. Для этого используют медный провод с двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Устанавливать штепсельные розетки в погребах и подвалах запрещается.

Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба. В этом случае его надо тщательно проветрить, создать циркуляцию воздуха. Для этого в помещение можно внести ведро с горящими углями или устроить ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

Каждый год перед закладкой овощей погреб обязательно надо мыть, проветривать и дезинфицировать. Все деревянные элементы вынести из помещения, вымыть горячей водой с мылом и высушить на солнце. Чтобы избавиться от плесени, все полки, стеллажи белят свежегашеной известью с добавкой медного купороса (100 г на ведро известкового раствора).

Земляной пол надо посыпать тонким слоем извести.

Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой.

Компостная яма

Важность компоста

Для получения компоста удобнее всего закладывать отходы, листья, ботву, сорняки и т. д. в компостную яму, что позволяет более рационально использовать землю.

Поставка органического материала очень важна для создания и поддержки здоровой, плодородной почвы.

Компост еще привлекает необходимые для почвы живые организмы, которые играют огромную роль в улучшении текстуры почвы, разрушая органический материал и преобразуя его в питательные вещества, которые легко поглощаются.

Создание собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: можно гарантированно регулярно иметь компост, который используется в любое нужное время.

Идеальная компостная яма состоит из двух отделений, каждое из которых имеет объем по крайней мере 1 м^3. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполнено органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста.

Вы можете начать заполнять вашу компостную яму садовыми и кухонными отходами в любое время (но не мясом или приготовленной пищей, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, следует добавить азот в форме удобрения. Делайте это слоями по 15 см, чередуя азот и компост. Следите, чтобы компост хорошо проветривался.

Создание компостной ямы

1. Отметьте область, которую вы собираетесь использовать для компостной ямы. Фундамент не обязателен, потому что яму лучше помещать прямо на земле, где земляные черви будут свободно проникать и рыхлить почву. Разметьте место для шести полутораметровых столбов, чтобы сформировать сдвоенные квадраты. Воткните столбы в землю на треть их длины, они должны быть крепкими, чтобы поддержать вес компоста. Удостоверьтесь, что они стоят ровно, используя уровень и доску.

2. Зафиксируйте планки по основанию и сторонам, чтобы сделать структуру временно стойкой. Прибейте доски на место. Срежьте верхние доски по форме и прибивайте их в положение. Прибейте длинные доски к задней части каждой панели в основании. Удостоверьтесь, что средняя панель центральна, и проверьте углы. Продолжайте прибивать доски к задним поверхностям, пока задняя поверхность ямы не заполнится.

3. Сделайте бегунок для передних планок, прибивая длинные доски размером 25 x 25 мм к передним граням трех столбов. Срежьте передние доски, чтобы соответствовать, так они будут скользить вверх и вниз по бегункам и впишутся на место. Маленькие блоки той же самой ширины, что и бегунок, расположите между планками.

Рыхление кучи вилами, чтобы впустить воздух, будет гарантировать аэробный распад (анаэробные микроорганизмы имеют тенденцию создавать неприятно пахнущие составы), который поможет ускорить процесс. Компост будет готов к использованию через 4 месяца. Он должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, и не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Когда одна сторона готова, используйте ее и заполняйте другую сторону. Когда компостные кучи опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов. Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала по небольшой стоимости.

Компостная яма из бетона

Вначале нужно подготовить площадку размером 2,5 x 2,5 м. Разровнять землю, засыпать ее мелким щебнем, а потом песком. После этого песок нужно хорошо увлажнить и тщательно утрамбовать. Затем делается опалубка из досок 2 x 2 м и заливается основа-площадка бетоном.

Перед заливкой бетона нужно вбить прочные металлические прутья (арматуру) в грунт площадки – с тем чтобы при заливке бетона они не выступали наружу. Это было сделано для того, чтобы основа надежно стояла на площадке. К бетону в качестве наполнителя подмешивается щебень.

Душ

Устройство душа

Душ следует размещать на удаленном от дома участке, так как вода будет подмывать его фундамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снабдить душ бетонированным приемным колодцем для стока использованной воды.

Если вода для душа нагревается с помощью водонагревателей, то его нельзя устраивать вблизи деревянных хозяйственных построек из легковоспламеняющегося материала.

В качестве душевого отверстия может использоваться шланг от водопроводной системы.

В жаркий день можно принять душ под открытым небом, просто смыть с себя пот и пыль от садовых работ. Но уютней все же принимать душ в кабинке. Особенно вечером после трудового дня, проведенного на грядках.

Для душевой кабинки подойдет самый различный материал, начиная от прозрачной пленки, и заканчивая довольно прочным шифером или деревом. Рассмотрим строительство летнего душа из шифера. Для душевой кабинки нам понадобится всего три листа шифера, которые мы закрепим с трех сторон. С четвертой у нас будет располагаться дверь.

Для каркаса можно использовать 4 чугунные трубы. Также для каркаса можно использовать любой другой материал, имеющийся в наличии. Устанавливается каркас. Для этого подготавливаются отверстия и в них устанавливаются трубы. Чтобы каркас был надежным, трубы нужно забетонировать. После того как цемент полностью высохнет, можно переходить к установке шиферных листов. Их прикрепляют непосредственно к имеющемуся каркасу. Стенки душа готовы.

Заканчиваем строительство душевой кабинки. Последнее, что нужно сделать, это установить дверь. Можно установить уже готовую коробку, а можно в качестве двери использовать обычную шторку, сделанную из очень тяжелого материала. Можно придумать дополнительные крепления для шторки, чтобы она не открывалась даже при сильном ветре.

Типы летних душей

Душ-автомат. Летом на садовом или приусадебном участке устанавливаются, как правило, теплые души, вода в которых нагревается при помощи солнечной энергии. Существует множество конструкций такого душа-автомата, начиная с обычной садовой лейки, привязанной к ветке дерева, или ведра, оборудованного краном. Ведро или лейка греется на плите, а затем подвешивается в любом удобном месте. Но удобнее все же пользоваться душевыми кабинами, сделанными из деревянных щитов или полиэтиленовой пленки, натянутой на стойки.

На площадке, предназначенной для душа, можно вырыть неглубокую яму для сбора воды и накрыть ее хорошо оструганными досками. А можно просто насыпать слой щебенки и положить сверху деревянные решетки.

На крышу душа устанавливается бак для воды, выкрашенный в черный цвет. В жаркую солнечную погоду вода в таком баке хорошо нагревается.

Но более эффективное использование солнечной энергии летом дает подсоединение к баку с водой фреонового конденсатора, вышедшего из строя.

В пасмурную или холодную погоду вода в баке будет теплой, если ее накрыть застекленной рамой. Вместо стекла можно использовать оргстекло или полиэтиленовую пленку. Воду можно также нагреть электрокипятильником. Обращаем ваше внимание на оригинальную конструкцию, которая позволяет «включать» или «выключать» воду в душе без помощи рук. Основной элемент данной конструкции – доска: один ее конец прикреплен к стене дверной петлей, а под другим подложена диванная пружина. К концу с пружиной прикреплен тросик, ведущий к запорному устройству бака с водой. Чтобы «включить» воду, достаточно слегка нажать на доску ногой.

Душ на крыше. Еще более простой вид душа представляет собой каркас из металлического профиля с емкостью для воды на крыше.

Для этого вида душа необходимо иметь специальное помещение, здесь достаточно иметь огороженную площадь. Создать таковую можно при помощи нескольких вкопанных в землю клиньев, обтянутых непрозрачной обшивкой (подойдет полиэтиленовая пленка, ткань, брезент). В качестве основного источника подачи воды подойдет подвешенная на ветке дерева или любой другой горизонтальной перекладине емкость с водой, в дно которой вставлена душевая лейка. Температура и количество воды регулируется самостоятельно, посредством добавления в емкость теплой и холодной воды. Если у вас на участке нет горизонтальной перекладины для подвешивания емкости с водой над собой, есть другой вариант. Подача воды из емкости, стоящей внизу, может осуществляться насосом. Душ работает по принципу ножного насоса «лягушки» – вы сами качаете воду из емкости, переступая ногами.

Душевая кабина из дерева. Такие дачные души подчас имеют даже лучшие свойства, чем покупные кабины, так как могут быть обшиты теплоизолирующим и прочным материалом (как правило, доской или деревянной вагонкой) и утеплены, что позволит использовать их и в прохладную погоду. Подходить к строительству деревянного душа на даче следует более основательно и тщательно. Для начала важно выбрать место. Лучше всего подойдет солнечное место (если планируется нагрев воды солнечными лучами). Нужно также учесть возможность подачи воды и ее стока. Учтите, что душ, как источник влаги, привлечет насекомых. Именно поэтому рекомендуется делать душ в стороне от дачного дома. Традиционно, летний душ располагают ближе к краю участка. Слив воды организуют в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределом. В месте, где планируется возведение будущего душа, выкапывается небольшое углубление. Углубление под душ нужно выстелить рубероидом или пленкой ПВХ, а лучше забетонировать, образуя своеобразный водоупорный «поддон», чтобы земля под дачным душем не загнивала. Вода с поддона должна уходить в сточную канаву. Для этого сам поддон должен иметь небольшой уклон (или желоб с уклоном). Для отвода воды на некоторое расстояние выкапывается траншея под трубу.

Сама душевая кабина изготавливается из дерева. Высота сооружения – 3 м. Чтобы сделать конструкцию душа более надежной, основы бруса (для каркаса можно использовать брус 100 x 100) бетонируются или же укапываются в землю (предварительно деревянный брус должен быть просмолен или обернут в рубероид, чтобы предотвратить гниение дерева в земле). Опорные столбы соединяются между собой сверху перевязкой из такого же бруса. Затем делается нижняя перевязка, которая будет служить основанием для пола. Пол делается из половой доски, набитой с небольшими промежутками для стока душевой воды. Стены обиваются также деревянными досками. Доски предварительно обрабатываются олифой, которая убережет древесину от отсыревания и гниения. Важно предусмотреть оконце для проветривания. Такое оконце будет также служить источником света. В качестве сосуда с водой обычно используют 100–200 литровые бочки, которые окрашиваются в черный цвет и устанавливаются на крыше. Так вода быстрее нагревается. Кроме того, можно выстелить на крыше светоотражающий материал (подойдет фольга или оцинковка), что также будет способствовать скорейшему нагреву воды. Бак снабжается трубой с вентилем и лейкой.

Необходимо продумать, как бак будет наполняться водой. Если вы планируете наполнять бак вручную, возможно, следует пристроить к крыше лестницу. Последнее в строительстве душа – изготовление двери. После того, как конструкция дачного душа готова, все деревянные части еще раз обрабатываются защитным слоем.

Долговечный душ. В принципе, долговечный душ для дачи делается по принципу деревянного, но более основательно и с добавлением дополнительных опций. Одной из наиболее важных деталей такого душа является его теплоизоляция и изоляция пола. Пол для душа делается полностью закрытым, с поддоном, в котором делается небольшая воронка для стока воды. Стены утепляются: сегодня существует большой выбор материалов для утепления постройки – от традиционного пенопласта, до современных утеплителей из вспененного ПВХ. Дверь делается с более плотным притвором: лучший вариант прикрытия двери – внахлест, с двумя контурами уплотняющих лент. Также важно наличие «предбанника» или, попросту, раздевалки. И не забудьте про освещение – при проводке электрики в душевую постройку необходимо соблюдать технику безопасности.

Горячий душ. Горячий душ, в отличие от теплого, обязательно состоит из двух помещений: душевой и котельной. Минимальные размеры котельной 1 x 1,3 м; размеры душевой могут быть такими же, как в теплом душе. Горячий душ, как правило, устанавливается на фундамент из кирпича или бетона, выложенный по периметру всего душа и имеющий уклон в сторону канализационной трубы.

Пол в душе делается из досок, уложенных с небольшим зазором, или из деревянной решетки.

Сливная яма для сбора использованной воды должна находится на некотором расстоянии от душа и быть достаточно вместительной – 150–200 л. Ее стенки и дно необходимо забетонировать или обложить кирпичом, чтобы под действием воды не осыпался грунт.

Простую сливную яму можно сделать из 6 старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга. Верхняя покрышка не должна доходить до поверхности земли 40 см. Под нижнюю покрышку насыпается слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3,5 см), который будет выполнять роль фильтра.

Во второй сверху покрышке вырезается отверстие, в которое вставляется сливная труба. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой.

В этом случае в каждой из них вырезается по половине отверстия. В такую яму – в верхнюю ее часть – можно провести 2–3 сливные трубы.

На верхнюю покрышку кладутся стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закрываются крышкой. Если крышка тяжелая, то ее можно положить прямо на покрышки.

Крышка должна быть металлической или деревянной, ее обязательно надо покрыть водоотталкивающей краской. После этого яма засыпается землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу.

Умывальник

Умывальник: от водопровода до слива

Покупные умывальники не всегда удовлетворяют дачников: или они малы, или некрепко стоят, или слишком хрупкие и «цивильные» для каждодневного использования с суровых дачных условиях. Можно попробовать сделать умывальник своими руками. Преимущества изделия, изготовленного собственными руками налицо: вас ограничивает только фантазия, можете сделать его любого подходящего для данного участка размера, формы и с любыми функциональными пристройками. Словом, это будет умывальник по индивидуальному вкусу.

Прежде чем изготавливать дачный умывальник, необходимо усвоить несколько вещей, а именно:

– как изготовить каркас;

– как сделать столешницу под умывальник;

– как сделать накопительный водяной бачок;

– куда будет идти слив использованной грязной воды;

– умывальник с подогревом для дачи является отличным вариантом, но прежде чем изготавливать его, необходимо узнать, как правильно организовывать подогрев воды.

На каркас будет осуществляться крепёж всех компонентов умывальника, начиная с водяного бачка и заканчивая дверцами, которые будут закрывать элементы сливной системы. Это основа будущей конструкции.

Рекомендуется сам каркас делать металлическим. Это обеспечит надёжность и высокую прочность конструкции.

Конечно, будут некоторые затруднения, связанные с монтажом, но преимущества данного способа изготовления каркаса понятны. Может понадобиться сварка, но если её нет, можно скреплять металлические заготовки между собой саморезами. Их без проблем можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине.

При создании каркаса лучше всего набросать небольшой чертёж для того, чтобы определить, как он будет выглядеть и как на нём будут располагаться остальные детали конструкции. Затем можно приступать к замеру и отрезанию от металлического профиля деталей, а потом скреплять их.

После того как изготовление каркаса завершено, нужно организовать слив использованной воды. Чтобы сделать это самым примитивным способом, нужны:

– сливная труба (желательно гофрированная);

– старая раковина под мойку (зачем покупать, если можно найти б/у);

– уплотнитель, с помощью которого будет осуществляться соединение раковины с трубой;

– небольшая ёмкость для сбора отработанной воды (прекрасно подойдёт небольшое ведро).

Это, конечно, будет простейшая конструкция, и придётся наполненное сливом ведро вручную относить и сливать. Но если рукомойник будет постоянно находиться на одном месте, его не нужно будет куда-то перетаскивать, можно, да и нужно сделать для него отдельный слив или сливную яму.

Слив на даче также можно организовать с помощью канализационной трубы с перфорированными стенками. Трубу нужно обмотать геотекстилем и закопать в землю. Но не слишком глубоко. Длина должна быть не меньше 3-х метров. Такой способ удачен в тех местах, где земля имеет свойство хорошо впитывать влагу.

Следующий этап – это изготовление столешницы для нашего умывальника. Основной проблемой на этом этапе изготовления является выбор материала, которым будет обшиваться каркас. Вариантов несколько.

Деревянные дверцы и деревянная столешница. Вариант стандартный, можно сказать классический. Минус в недолговечности, особенно если учесть, что рукомойник будет расположен на улице.

Фанера для изготовления опалубки – выглядит очень прилично, удобно разместить раковину. Минус в дороговизне материала.

Поликарбонат – материал долговечный и вполне подойдёт для данной цели.

Столешницу, сделанную из дерева, рекомендуется покрыть боритексом, изготовленном на восковой основе, затем обшить вагонкой или покрыть яхтным лаком (он водостойкий). А другие материалы легко украшаются росписью, мозаикой или другими элементами декора.

К раковине присоединяется кран, насаженный на шланг от водопровода.

Если водопровода нет, то нужно приспосабливать емкость. Какую ёмкость использовать для хранения чистой, неиспользованной воды, хозяин может решить сам. Самый простой и быстрый вариант для дачи – пластиковая канистра. Приделать к ней небольшой кран не составит особого труда, тем более мастеру, который сам смог изготовить все остальные части умывальника. Применение канистры, конечно, не будет самым оригинальным решением. Поэтому нужно применить всю свою фантазию, чтобы сделать её вид необычным.

Умывальник-водопровод

Если в садоводчестве нет централизованного водоснабжения, то одним из первых дел является сооружение умывальника. Пока не сделали водопровод, целесообразно установить его около хозблока, кухни. В этом случае воду приходится доставать из колодца обычным ведром. Если даже колодец недалеко, то снабжение участка водой – дело очень трудоемкое.

Колодец расположен на границе участка. Со своей стороны забора вплотную к колодцу нужно установить бачок. Бачок поднять над землей на уровень плеча, чтобы удобно было наполнять его водой и одновременно, чтобы вода самотеком попадала в умывальник. Бачок и умывальник соединить армированным водопроводным шлангом. На территории участка шланг закопать в землю, под дорожками дополнительно убрать в отрезки металлических труб.

Объем бачка, стоящего у колодца, всего два ведра. В этом случае наполнять бачок приходится дважды – трижды в день.

Однако можно заменить бачок 200-литровой бочкой и насосом.

Понадобятся:

1. Бочка.

2. Полиэтиленовая водопроводная труба диаметром 25 мм.

3. Два тройника и три уголка того же диаметра.

4. Кран на раковину.

5. Три шарнирных водопроводных крана.

6. Метровый отрезок садового шланга.

7. 7 хомутов и герметик.

8. Сгон с двумя гайками 25 мм.

9. Насос центробежный и раковина.

На крыше мастерской, расположенной неподалеку от кухни, устанавливается подставка для бочки. Крыша мастерской покрыта гофрированным железом. Чтобы не промять волну, подставку делают с наклоном. В дне бочки сверлят отверстие для сгона. Устанавливают сгон и под фиксирующие гайки промазывают герметиком. На вывод сгона из бочки надевают кусочек трубки, фиксируют хомутом и ставят поворотный уголок. Полиэтиленовой трубой ведут в углублении между волнами кровли до конца крыши и ставят второй поворотный уголок.

У земли на трубку ставят третий уголок.

Последний отрезок трубы проходит под мастерской к умывальнику. Ставят кран, далее тройник, ведущий к насосу, бочке и крану умывальника. Сразу после тройника ставят еще один кран. Трубку ответвления, идущую к умывальнику, прерывают ещё одним тройником.

Один из отводов идет непосредственно к крану умывальника. Второй предназначен для наполнения водой ведер и бочки, на него надет отрезок гибкого шланга, который также заканчивается краном.

Ведра для питьевой воды, а бочкой можно пользоваться для полива. Бочка для полива установлена рядом с умывальником. После первого тройника ставят ещё один кран.

Далее трубка приходит к насосу. Необходимо проверить все соединения.

Беседка

Виды беседок

Всегда приятно отдохнуть в уютном уголке сада! Беседка уже несколько веков является самым распространенным приусадебным павильоном. Выбирая участок для беседки, следует учитывать, что она является не только украшением вашей усадьбы, но и прежде всего уголком для приятного отдыха. Идеально подойдут места, защищенные от палящих солнечных лучей, например тенистый уголок сада. Вполне целесообразно устроить беседку вблизи искусственного или естественного водоема, поскольку приятная освежающая прохлада и привлекательный водный пейзаж.

Беседки, устанавливаются в местах, весьма важных с точки зрения планировки участка: на пресечении дорожек, в самых дальних точках линий перспективы, конечно, у водоемов, на возвышенных местах участка или в иных местах, с которых можно любоваться всем участком.

Чаще же всего же в наших 6 сотках выбирают самый что ни на есть тихий и дальний уголок участка, закрытый от всех ветров ну и, конечно, посторонних взглядов, куда не проникнет никакой шум. Для этого беседку специально окружают не слишком бросающейся в глаза живой изгородью из декоративных кустарников и вдоль стенок сажают самые разнообразные вьющиеся растения. Также, следуя этим нетрудным правилам, помните, что где бы ни располагался ваш летний дом, из него обязательно должен открыться красивый панорамный вид.

Беседка должна быть не только красивой и функциональной, но и безопасной.

В маленьких садах устраивают беседки без стен или с небольшими стенками, доходящими до пояса – в форме грибов, которые оперты на один столб-подпорку. Они бывают как из дерева, так и коваными. Или можете остановить свой выбор на угловой беседке-навесе с ажурными стенами.

Форма зависит исключительно от вашей фантазии и бюджета, выделенного на строительство беседки. В целом же беседки бывают: четырехугольные, многогранные, круглые, островерхие, закрытые и открытые, с полом или без пола, массивные бревенчатые и изящные трельяжные беседки, беседки в виде античных храмов и китайских пагод.

При всем многообразии видов у садовых беседок есть одна общая черта: любая беседка не должна напоминать капитальное строение, она должна создавать иллюзию легкости, прозрачности, единения с природой.

Скамья под деревом. Создавая зону отдыха, не обязательно сразу строить беседку-павильон. Быть может, для вас больше подойдет круговая скамья под деревом.

Есть вариант, когда оградка вокруг дерева одновременно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное решение элементов сооружения могут быть разнообразными.

Преимущество такого обустройства места отдыха заключается еще и в том, что почва у ствола дерева не утаптывается, остается в полной сохранности.

Декоративные и подпорные стенки. Если участок располагается на склоне в виде террас, то в местах, где земля осыпается под собственной тяжестью, необходимо устройство подпорных стенок. Такое решение предохранит участок от размывания, укрепит грунт, позволит избежать оползней. При этом подпорную стенку можно сделать достаточно декоративной и использовать как элемент обустройства беседки.

Беседка из ивовой лозы. Для ее сооружения можно взять заранее заготовленные ивовые ветки, предварительно вымочить их до эластичного состояния, но лучше всего использовать свежесрезанную лозу, в этом случае беседка покроется сотнями зеленых листочков (при условии, что почва достаточно влажная).

Итак, потребуется: 6 тонких жердей длиной около 1,2 м, диаметром 4 см; 2 тонкие жерди длиной 1,5 м, диаметром 3 см; около 100 прутков ивовой лозы длиной 1,9 м (лучше всего свежесрезанной и с корой, тогда беседка не будет нуждаться в дополнительной защите); и множество тонких ивовых веточек для перевязки.

Строительная площадка не нуждается в какой-то дополнительной подготовке; нужно выбрать относительно ровный участок, желательно густо покрытый газонной травой. Беседка строится путем закрепления в земле и переплетения заготовленных жердей и веток; не забудьте оставить место для дверного проема.

Застелить пол беседки можно ворохом сухого душистого сена. Можно накинуть на крышу беседки лоскут тонкой материи – и получится солярий для принятия воздушных ванн.

Беседка-грибок. Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего дерева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой столик изготовлен из поперечного распила толстого дерева.

Применяемый при сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка является и то, что домашний мастер при ее сооружении использует недорогой, доступный или уже имеющийся материал.

Беседка-навес. Беседка-навес состоит из трех опор, связанных металлическими или деревянными стяжками, к которым крепится парусиновый тент.

Беседка оборудована столиком и квадратными деревянными элементами, которые можно использовать по одному в качестве сидений или блокировать в лежаки, ставить группами в зависимости от обстановки.

Для каждого такого элемента делают поролоновую подушку с ярким чехлом. Деревянные части беседки и ее оборудование покрывают защитным слоем лакокрасочного материала. Площадка, на которой располагается беседка, мостится бетонными плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.

Беседка-теремок. Для строительства такой беседки устраивается настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решение за хозяином. Часто фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной стенкой.

Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен 2,5 м, а диаметр 18 см. В верхние концы строевых бревен врубаются бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.

Стенки беседки рубятся высотой около 1,2 м.

Поскольку беседка наша деревянная, то и полы в ней будут дощатыми. Вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 3 ступеней. Крышу можно сделать пирамидальной.

Карнизные свесы рекомендуется оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.

Беседка-тент. При необходимости ее нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которой дополнительно комплектуется беседка-тент.

Беседка-павильон. Самый распространенный вид беседки в наших садах. Имеет стены (полустены), кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов, комплектуется мебелью, которая часто встроена в конструкцию беседки.

Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой.

Строительство беседки

Фундамент

Для беседок и павильонов небольшого размера и с легким материалом покрытия (например, ондулин) в качестве фундамента часто используют вкопанные в землю столбы, которые одновременно берут на себя роль главной несущей конструкции и служат основанием под кровельный обвяз. Также эти столбы становятся каркасом для крепления внешней и внутренней обшивки, перил, основой для установки оконных блоков и т. д. – то есть будут нести основную нагрузку.

Нередко балки пола тоже опираются на эти столбы. Правда, для надежности лучше, если поддерживать балки будут еще и промежуточные опоры, устанавливаемые по длине пролета этих балок. Такой фундамент можно использовать как для прямоугольных (в плане) сооружений, так и для многоугольных.

Для столбов лучше всего брать зимнюю древесину хвойных пород. Диаметр бревен должен быть не менее 20 см. Чтобы беседка дольше простояла, подземную часть столбов перед установкой обработайте специальными антисептическими составами для замедления гниения. Если у вас нет антисептика под рукой, то можно подземные части столбов обжечь на костре.

Столбы ставят в ямы глубиной не менее 1 м, которые делают с помощью бура чуть большего диаметра. На дне скважины устраивается утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной около 20 см., а при установке в зазор между краями ямы и столбом засыпается и трамбуется гравий крупной фракции.

Такой тип фундамента для беседок применим для любых типов грунтов, кроме торфяников – для них необходимо пройти торфяной слой и углубиться в несущий грунт не менее чем на 50 см. Столбчатый фундамент из бревен, если он выполнен с соблюдением всех правил, может прослужить 10–15 лет и даже дольше.

Более длительным сроком службы обладает столбчатый, так называемый «плавающий» фундамент с небольшой глубиной заложения.

Под каждую опору копается яма глубиной 50 см, и в ней устраивается песчано-гравийная подушка толщиной 20 см. Сверху по периметру ямы устанавливают опалубку на высоту 15 см, в которую из бетона М-150 заливают саму опору. Размер опор в плане примерно 40 x 40 см, а их высоту при необходимости можно нарастить кирпичной кладкой.

На фундамент из таких столбов опирают обвяз из балок сечением, например, 150 x 150 мм. Конструкция обвяза должна быть максимально жесткой, чтобы он смог компенсировать возможные нагрузки и напряжения, возникающие от подвижек опор фундамента, т. к. на пучинистом грунте часто наблюдаются зимние смещения опор, подошва которых находится выше фактического уровня промерзания грунта. После установки на него опирают несущие столбы и другие надземные детали беседки.

Такой фундамент можно использовать и на песчаных, и на пучинистых грунтах. Зимние подвижки опор весной можно легко исправить с помощью домкрата и набора деревянных подкладок.

Если вы собираетесь строить большую беседку с размером в плане более 6 x 6 м, со сложной конструкцией кровли и тяжелым материалом покрытия, то фундамент делается как под капитальное строение. В зависимости от типа грунта он может быть ленточным, армированным или столбчатым с глубоким заложением подошв. В целом же необходимость в таком фундаменте должна подтверждаться специальным расчетом, который могут выполнить специалисты.

Для предотвращения попадания воды в пространство под полом, уровень грунта под беседкой должен быть несколько выше общего уровня земли, обычно это 10 см.

Дополнительной защитой служит отмостка.

Важно, чтобы половые балки были установлены на достаточном расстоянии от грунта (желательно не менее 15 см) для предотвращения гниения. Для лучшей защиты их необходимо пропитывать антисептическими составами.

В том случае, если мы строим павильон без стеновых ограждений, покрытие полов тоже необходимо защищать от влаги. Если это доски – то необходима пропитка и лакокрасочное покрытие. Впрочем, в открытых сооружениях все конструкции должны быть максимально защищены от проникновения влаги и гниения с помощью специальных антисептиков и лакокрасочных покрытий.

Материалы для стен

Чаще всего беседки построены из сосны и ели, реже из пихты, лиственницы, а также дуба. Садовый домик может быть бревенчатым или из небольшого бруса, соединенного с легкими декоративными решетками. Обязательно все деревянные элементы обрабатывают водоотталкивающей пропиткой – в противном случае они начнут гнить уже через несколько лет, особенно в южных регионах с повышенной влажностью. Если же у вас рубленый дом, то будет лучше поставить беседку в русском стиле. Выбор тут широкий: от сдержанных беседок с большими окнами и до беседок в исконном «народном» стиле со всевозможными затейливыми перилами и резными коньками.

Прежде чем поставить беседку, в предназначенной для нее части участка готовят площадку. Если на нем имеются перепады рельефа, ее возводят на фундаменте или на основании из свай. Если же поверхность земли достаточно ровная, конструкцию сооружают на настиле из дерева или плитки, но заранее предусматривают небольшой склон для стока осадков или дренаж.

Материал для крыши можно выбрать из достаточно дешевой самоклеящейся гибкой черепицы из битума. Она не протекает в жару, не коробится и не затвердевает на холоде, и служит очень долго. Простейшим же и наиболее недорогим решением является тент из полихлорвинила.

Если вам не нужна защита от дождя, можно ограничиться и изящной ажурной крышей из рейки или металлических прутов. Многие считают привлекательной кровлю, покрытую короткой дощечкой. Вьющиеся растения, которые с ростом закроют внешнюю конструкцию крыши, создадут замечательную защиту от солнца.

Пол может быть сделан из досок или садового паркета. Необычно выглядят деревянные бруски или кругляшки, напиленные заранее и вкопанные в землю.

Другой способ – замостить пол бетонными плитами или же природным камнем (в зависимости от отделки дорожек на садовом участке или коттеджа) и даже выложить плитками бетонный пол.

Беседку с полом монолитной конструкции не нужно дополнительно соединять с грунтом. Вполне достаточно установить ее на подсыпку из гравия или же на тротуарные плиты, положенные на камень или щебень. Под деревянные элементы, которые соприкасаются с грунтом, выстилают изоляцию из рубероида.

Деревянные столбы в контакте с влагой быстро загнивают, поэтому перед тем как вкопать, их обрабатывают битумной смесью. Лучше применить стальные крепления, которые нужно забить в землю и забетонировать.

Построив беседку, ей можно придать образ романтический и наиболее таинственный. Для этого высадите поближе высокие цветы и повесьте кашпо с любыми вьющимися растениями.

Если вам хочется, чтобы беседка привлекала внимание, установите ее на приподнятом цоколе, и высокие растения разместите на отдалении. Большие контейнерные горшки с цветами будут являться органичным дополнением беседки.

Дополнительным декором будут служить арки, установленные между стойками. Кроме декоративных целей они предназначены для создания жесткости всего сооружения.

Для отдыха между стойками делаются скамейки из досок. Не забывайте, что поверхности беседки покрываются защитной краской или лаком светлых тонов, которые должны сохранить текстуру дерева.

Для строительства качественной беседки нужен современный инструмент. Кроме ручного инструмента: лобзик, шлиф-машинка, фрезер обязательно понадобится фрезерный станок, рейсмус, фуговальный станок, циркульная пила с моментально перестраиваемым углом наклона и вертикальная ленточная пила.

Кровля

Как и у капитальных строений, свес кровли беседки должен быть не менее 30 см. А у открытого павильона даже больше, чтобы отвести дождевую воду от основания фундамента и защитить сооружение от водяных брызг. Лучше всего сделать организованный отвод воды с кровли с помощью дождевых лотков – это продлит срок службы и сооружения, и фундамента.

Кроме того, конструкции кровли беседки должны выдерживать снеговую нагрузку по тем же нормам, что и обычный дом.

Дорожки

Правила при строительстве садовой дорожки

Как правило, садовые и дачные участки имеют прямоугольную вытянутую форму с соотношением сторон 1:3 или 1:5. Такая форма участка обусловлена сокращением расходов на прокладку коммуникаций.

Дорожка должна быть достаточно широкой – не уже, чем 60 см, а еще лучше – 90 см для сада средних размеров.

Чтобы после дождя на садовой дорожке не застаивалась вода, она должна иметь поперечный уклон (не менее 1 см на 1 м).

Следует избегать небольших углублений на дорожной поверхности: замерзшие лужи зимой очень опасны.

Если садовая дорожка примыкает к стене дома, то ее поверхность должна быть по крайней мере на 15 см ниже гидроизолирующего слоя.

Если планируемый подъездной путь будет выходить на шоссе, не забудьте получить разрешение на ее строительство.

Первая стадия сооружения дорожки, независимо от покрытия, – разработка маршрута движения по ней. Прежде всего, любая дорожка должна вести куда-нибудь, будет ли это сарай, декоративная скульптура или просто переход из одной зоны в другую.

Прямая или угловая дорожка разделит сад на сегменты и придаст им регулярный вид, в отличие от извилистой, которая характерна для сада более естественного типа. Нужно помнить и о характере рельефа под дорожкой. Если уклон дорожки, например, направлен в сторону дома или другой постройки, их будет заливать дождевой водой.

Вычертите масштабный план, указав на нем повышения и понижения уровня земли, чтобы легче было определить направление дорожек и обойти препятствия.

Дорожки должны быть довольно широкими, чтобы по ним можно было провезти садовую тачку.

При устройстве садовых дорожек лучше всего, если вы проложите одну дорожку, которая будет опоясывать участок, и несколько дорожек, которые будут разбивать ваш участок на сектора. Очевидно, что одна из дорожек должна вести от калитки к крыльцу дома, направление остальных дорожек на даче зависит только от вашей фантазии.

Подготовка к укладке дорожки

Если вы собираетесь залить дорожку полностью бетонным раствором или выложить ее плитками, сначала нужно разметить ее на земле с помощью бечевки, натянутой между колышками (или с помощью длинного садового шланга).

Определите назначение этой дорожки: если по ней предстоит возить тачки, то и ширина ее должна быть соответствующей, а для прохода вдвоем потребуется дорожка шириной около 92 см.

Перед укладкой дорожек необходимо провести некоторую подготовку – предварительно необходимо сделать «подушку», на которую будет уложен плиточный материал. Также стоит заранее позаботиться о дренаже для того, чтобы вода не скапливалась на дорожке, разрушая ее покрытие. Необходимо подумать и о бордюре, который нужен не только для придания привлекательности дорожке, но и для того, чтобы избежать осыпания материалов. Для того чтобы сделать ваш участок еще более красивым, можно сделать подсветку дорожки. В настоящее время можно приобрести фонари, которые могут быть установлены на небольшом расстоянии от земли. В этом случае также необходимо позаботиться о прокладке электрического кабеля.

Материалы для мощения дорожки

Выбор материала для мощения дорожки определяется требованиями к ее внешнему виду и долговечности. Самое распространенное мощение – бетон, плитки, уложенные на раствор, кирпичи, блоки для мощения, гравий или асфальт. Что касается натурального камня, то он очень красив, но дорог.

Бетон – простой, практичный, но уже слегка поднадоевший материал, хотя идеальный для дорожек с большой нагрузкой или для хозяйственных участков сада, где не очень важен их внешний вид. Однако привлекательность бетона можно повысить с помощью декоративных наполнителей. Сразу после заливки бетонного раствора и его выравнивания полученную поверхность можно обсыпать декоративным наполнителем (цветной каменной крошкой, например) и утрамбовать его дощечкой, немного вдавив камни в раствор.

Плиты для мощения. Эти прочные плиты, разнообразные по цвету, форме и характеру поверхности, очень долговечны, наиболее популярны из них квадратные и прямоугольные.

Произвольное мощение. Выполняется из кусочков бетонных или каменных плит различных форм, размеров и цвета. Может выглядеть очень привлекательно, но не подходит для дорожек, по которым будет передвигаться тяжелая садовая техника.

Кирпичи. Новые или старые, ранее уже использованные, подходят для мощения дорожек в качестве дополнительных элементов: из них можно выложить разные декоративные рисунки или устроить кирпичный бордюр. Слишком пористый кирпич для этих целей не подходит из-за низкой морозоустойчивости.

Высокопрочный кирпич лучше защищен от воздействия влаги.

Бетонные блоки для мощения. Эти блоки имитируют настоящие кирпичи, иногда более декоративной формы, например, с каменным бордюром. Их выкладывают на песчаную «подушку», что напоминает старинное мощение.

Гравий. Самый дешевый материал для устройства подъездного пути. Его широко применяют, когда нужно уложить покрытие на большой площади. Различают собственно гравий (дробленый камень из каменоломен) и гальку (мелкие отшлифованные водой камешки). Дешевизна – не единственное достоинство этого материала. Из гравия можно быстро и без проблем построить дорогу любой формы. Возникающие при просадке грунта ямы можно просто подсыпать, а многим даже нравится шорох гравия под ногами или шинами автомобиля. Однако недостатков у гравия не меньше. На гравийной дорожке могут появляться сорняки, ее нужно регулярно разравнивать граблями. Камешки могут попадать на газон, поэтому садовую дорожку из гравия обязательно окаймляют жестким бордюром. Лучше всего выстлать канаву под дорожку перфорированным полиэтиленом, насыпать на него крупный гравий слоем толщиной 7–8 см, как следует утрамбовать его, сверху насыпать мелкий гравий слоем 3–5 см и уплотнить его катком до получения жесткой поверхности.

Асфальт холодной вулканизации. Из этого материала, представляющего собой готовую смесь и обычно используемого для обновления старого покрытия, можно сделать и новую дорожку. Его кладут на подготовленную основу. Насыпьте смесь на слой щебня, разровняйте катком и утрамбуйте. Можно добавить сверху каменную крошку для придания декоративности.

Брусчатка. Ее выкладывают на 5-сантиметровый слой сухой цементной смеси, которую насыпают в небольшое углубление. Брусчатку укладывают плотно друг к другу, потом выравнивают поверхность, которую затем сбрызгивают водой для закрепления бетонного раствора и очистки камней.

Деревянные дорожки. Дорожки, сделанные из стволов старых поваленных деревьев, прекрасно подойдут для сельской местности. Выкопайте канаву глубиной 20 см, насыпьте в нее 5-сантиметровый слой смеси гравия и песка и разровняйте его, уложите кругляши (поперечные спилы стволов или толстых ветвей деревьев) толщиной 15 см.

Слегка обработайте верхнюю поверхность грубой шкуркой и уложите спилы на подготовленное основание, волокнами наверх. Обратите внимание на их форму, размер и цвет при создании декоративного рисунка. Вдавите их в песок и гравий, промежутки между кругляшами также засыпьте этой смесью до верха спилов, выровняв веником. Кувалдой углубите те кругляши, которые оказались выше.

Низко растущие или почвопокровные растения могут украсить такую дорожку. Удалите часть смеси песка и гравия и насыпьте столько же почвы.

Подстелите под садовую дорожку из дерева нетканый материал – агрил и вы не будете знать забот и хлопот с сорняками.

Мозаика. Класть дорожные плиты – дело нелегкое, и, как правило, при этом необходимо выдерживать прямые линии. Плитки мозаики меньше размером, а произвольный рисунок не требует такой точности укладки. Вместо готовых плиток подойдут и битые бетонные плиты, но гораздо лучше использовать кусочки натурального камня толщиной 5 см. Если вывезти материал своим транспортом, то он может обойтись недорого. Техника укладки лишь немногими деталями отличается от укладки плит. Подготовив подушку, сначала выложите камнями большего размера края дорожки. Теперь уложите оставшиеся крупные куски посередине и заполните пустоты более мелкими камнями. Вжимая камни в песок, следите, чтобы каждый из них сидел прочно и не выступал над соседними. В завершение заполните щели жестким раствором (1 ч. цемента на 4 ч. песка с очень небольшим количеством воды).

Дорожка из дерева и коры. В определенных ситуациях садовая дорожка из спилов стволов может быть чрезвычайно привлекательной – ничто не будет так гармонировать с полудиким садом, особенно если пространство между кругляшами засыпать измельченной корой. Дерево может гнить, поэтому спилы нужно обработать антисептиком и уложить на подушку из песка, насыпанного поверх перфорированной полиэтиленовой пленки. Иногда в качестве материала для садовой дорожки рекомендуют использовать железнодорожные шпалы, но в жаркую погоду из них может сочиться креозот, что не замедлит сказаться на ваших полах. В последние годы стало популярным делать в парках дорожки из измельченной коры. По такой садовой дорожке мягко ступать, она естественно выглядит, но этот материал дорог, обязательно требует бордюра по краю дорожки и регулярной подсыпки раз в несколько лет.

Прерывистая дорожка. На участках, по которым регулярно ходят – например, от внутреннего дворика к огородным грядкам, – трава вытаптывается, но обычная дорожка может разрушить эффект зеленого ковра. Видимо, лучше всего в такой ситуации сделать прерывистую дорожку через газон из уложенных на расстоянии шага друг от друга камней или бетонных плит. Выложите камни на траву, прорежьте дерн по контуру лопатой или совком, затем снимите дерн и часть почвы, чтобы после подсыпки песка (толщина утрамбованного слоя 3 см) камень оказался на 1,5–3 см ниже поверхности газона.

Временная дорожка. Иногда требуется проложить временную дорожку по участку незасеянной земли или по газону, если, например, вы затеяли строительство с противоположной по отношению к дому стороны газона и туда приходится часто возить тачку со строительными материалами. Или в конце осени, когда почва раскисла, нужно сделать что-то на огороде. Проверенный выход из положения – положить деревянные доски, но они громоздкие, и их неудобно хранить. Может выручить переносная дорожка из полипропилена. Просто раскатайте ее, как ковер, а после использования окатите водой из шланга и сверните в рулон.

Булыжник. Булыжником называют округлые натуральные камни диаметром более 2,5 см. Мостовая из булыжников может выглядеть весьма декоративно, но не годится для подъездного пути, и применение этого материала строго ограничено. Дело в том, что ходить по булыжнику неудобно, а пожилым людям и детям – даже опасно. Лучше всего выложить из булыжника геометрические вставки (квадратные, круглые или прямоугольные) на большом участке какого-нибудь монотонного покрытия. Подготовьте жесткий фундамент, и положите сверху слой бетона. Булыжник сильно вдавите в бетон, укладывая камни близко друг к другу и прижимая их доской, чтобы все они оказались на одном уровне. Булыжник должен выступать из бетона на 1,5–2,5 см. Простых способов укладки булыжника не существует – не пытайтесь сделать нежесткое покрытие, укладывая булыжник на песок.

Дизайнерские правила для дорожек

В мощении дорожек, которые прилегают к дому, должен участвовать материал, использованный в отделке самого дома, будь то фасад, цоколь или крыльцо. То есть один и тот же материал должен переходить с вертикальной плоскости стены дома в плоскость сада и распространяться по нему, что значительно усиливает ощущение общего пространства всей усадьбы. В мощении придомовой территории этот материал не должен доминировать, иначе дом и сад будут зрительно сливаться. Обычно он занимает около трети площади мощения.

Чем дальше от дома, тем меньше в рисунке дорожки используются элементы отделки дома.

В оформлении дорожек и площадок в саду можно использовать не более трех различных, но сочетающихся материалов и не более трех их оттенков. При этом способы компоновки этих материалов могут быть самыми разнообразными. Действительно, монотонность и однообразие мощения необходимо нарушать вкраплением плиток, отличных по тону, фактуре, или вводить зеленые островки из неприхотливых почвопокровных растений, устойчивых к вытаптыванию, которые отлично смотрятся на мощении.

Лестницы

Законы при постройке лестниц

При неровном рельефе участка подняться на холм или спуститься в низину по ровной дорожке проблематично. В этом случае необходимо устраивать небольшие лестницы, которые не только служат чисто практическим целям, но и являются декоративными элементами, существенно влияющими на облик сада в целом. Поэтому в ландшафтном дизайне устройству лестниц уделяется не меньшее внимание, чем мощению дорожек.

Если же участок имеет один или несколько уклонов, а дом располагается в глубине сада, то с помощью лестниц вы сможете не только облегчить передвижение по участку, но еще и создать самые разнообразные пейзажи. При проектировании лестниц следует позаботиться о том, чтобы не нарушить пластики рельефа, ведь лестницы призваны подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки участка.

Ступеньками можно оборудовать спуск к бассейну, пруду, альпинарию. Лестница как садовое сооружение должна отвечать нескольким требованиям. Прежде всего, она должна быть в любое время года доступна и безопасна, поэтому обычно лестницу сооружают в хорошо освещенном месте или же устраивают искусственное освещение.

Технология укладки лестниц и виды их покрытия во многом сходны с садовыми дорожками. Строить их можно из любого материала – дерева, камня, бетона, кирпича и т. д., все зависит от местоположения лестниц и общего оформления участка.

Лестницы устраивают при создании террас на уклонах, альпийских лужаек, внутренних двориков, а также при оборудовании входа (крыльца) в садовый домик. Лестница крыльца может быть из дерева, так как она частично защищается от осадков навесом крыльца.

Для лестниц под открытым небом целесообразно использовать бетон, железобетон, кирпичи, известняковый плитняк, мрамор, гранит и др.

Составными частями лестниц являются ступени, перила и боковины (тетивы) маршей. Марши представляют собой наклонный участок со ступенями. Переход в две-три ступеньки может быть устроен и без перил. Любая ступенька состоит из двух частей: горизонтальной площадки – проступи и вертикальной (наклонной) подпорки – подступенка. Ширину проступи чаще всего принимают 270–320 мм (не менее 250 мм), а высоту подступенка 140–180 мм (не более 200 мм и не менее 120 мм).

При строительстве ступеней и лестниц необходимо учитывать следующие аспекты:

– ступени и лестницы должны быть подчинены единому решению участка;

– их параметры должны соответствовать размерам участка;

– при подборе материала необходимо рассчитать нагрузку, которую придется ему выдерживать;

– конструкция лестниц и ступеней должна быть максимально устойчивой, безопасной для человека;

– необходимо точно рассчитать точки опор.

Лестницы могут использоваться как самостоятельный декоративный элемент, так и в сочетании с подпорными стенками.

В случае если предполагается именно такой вариант, лестница должна быть выполнена из того же материала, что и стенка.

Виды лестниц

Лестницы можно изготавливать из дерева, кирпича, монолитного бетона или готовых бетонных блоков.

Наиболее простой в устройстве является лестница, в которой в качестве подступени используется установленная на ребро доска, поддерживаемая вбитыми в грунт колышками, а роль проступи выполняет утрамбованный грунт.

Другой достаточно простой лестницей является деревянная засыпная, где пространство между грунтом и ступенями заполняется шлаком, смешанным с глиной, или доломитовой щебенкой. Для устройства такой лестницы сначала выравнивают выбранное место, насыпают тонкий слой шлака, затем боковые части засыпной лестницы сбивают с подступенями и закрепляют в грунте колышками. После этого ступени, начиная с нижней, наполняют засыпкой и укладывают сверху доски проступи, скрепив их с подступенями и боковыми частями лестницы.

В альпинариях также часто используются лестницы из кирпичей, положенных ребром. Такая лестница прочнее, чем деревянная, и очень удобна. Для нее следует использовать только керамический кирпич, так как он меньше подвержен воздействию влаги и долговечнее необожженного.

При устройстве кирпичной лестницы сначала следует уложить мелкий бутовый камень или щебень слоем 10–15 см, затем хорошо утрамбовать основание и нанести на него слой раствора в 2–3 см. Далее необходимо уложить нижнюю ступеньку, а после утрамбовать основание следующей. Кирпичи скрепляются раствором, а швы затираются сухим цементом. Пользоваться такой лестницей можно будет через 7–10 дней, когда раствор схватится.

Лестницу для альпинария можно изготовить из бетонных блоков. Для этого нужно выбрать место и в слежавшемся грунте лопатой вырезать ступени нужного размера, а если грунт насыпной, уложить основание из крупного щебня или бутового камня. После этого блоки укладывают, начиная с нижней ступени.

Для альпинариев хорошо подходят лестницы из монолитного бетона, форму которых можно выбрать самостоятельно. Несмотря на довольно трудоемкий процесс изготовления такой лестницы, она очень удобна в использовании и достаточно долговечна. Наибольшую трудность при изготовлении лестниц из монолитного бетона представляет опалубка, то есть форма, в которую заливается бетон. Готовую монолитную лестницу можно отделать щебнем, галькой, искусственным камнем или плиткой. Подготовленные материалы следует уложить на незастывший бетон и слегка придавить.

Так, на бетонные ступеньки укладывают на цементном растворе плиты из мраморной крошки. В упрощенном варианте бетонную поверхность покрывают масляной краской для наружных работ, желательно яркой расцветки. Для украшения лестниц в поверхность еще не затвердевшего бетона вдавливают смоченные куски цветной керамической плитки или цветного стекла, а затем незакрытую поверхность бетона железнят, то есть посыпают сухим цементом. Лестницу из красного кирпича устраивают укладкой его на ребро. Ширина проступи составляет 1,5 длины кирпича минус 30–50 мм нахлеста вышележащей ступенькой. Кирпичи укладывают на слой шлака или песка. Между собой кирпичи скрепляются цементным раствором. Наружная поверхность кирпичей окрашивается масляной краской яркой расцветки для увеличения долговечности конструкции.

Ступени и лестницы из деревянных пеньков чаще всего играют роль декоративных элементов, однако их можно использовать и по прямому назначению. Лестницы из них будут хорошо выглядеть в сочетании с подпорными стенками из бревен.

Пеньки, предназначенные для лестницы, следует вкопать в землю на различную глубину в зависимости от высоты ступени. Части пеньков, которые должны находиться под землей, нужно обработать смолой или гудроном, а надземные части – антисептиком.

Форма лестниц и ступеней в альпинариях может быть произвольной в зависимости от места их расположения. Если подъем очень высокий, целесообразно строить лестницы, состоящие из двух пролетов, при этом желательно сделать и перила. Для невысоких лестниц, состоящих из 2–3 ступеней, перила необязательны.

Наиболее простой тип лестницы – это устройство насыпных ступенек. Заранее скрепленные с боковинами подступенки укладывают в наклонную выемку между двумя уровнями участка, а затем засыпают шлак или песок до верхнего обреза доски подступенка и утрамбовывают. Предотвратить прогиб доски следует с помощью колышков, вбиваемых лучше всего с внутренней (засыпаемой) стороны доски. Доску в этом случае прибивают к колышкам. Расположение колышков в засыпке придает конструкции более совершенный и законченный вид. Доски в этом варианте являются постоянным элементом конструкции лестницы.

Каменная лесенка

Вот как можно сделать подъем на террасу из трех ступеней, выполненных из обожженного глиняного кирпича без использования раствора. Размер кирпича очень хорошо подходит для ступеньки, кроме того глиняный кирпич – материал, сделанный из натурального сырья, он очень органично вписывается в природный ландшафт. Общая высота лестницы складывается из высоты каждой ступеньки и равна 360–370 мм. Длина рассчитывается по такому же принципу и состоит из длин трех кирпичей, при этом учитывается, что каждый верхний ряд перекрывает нижний на пару сантиметров. Эти габаритные размеры необходимы, чтобы лестница четко стала на отведенное ей место. Длина этой лестницы составила 730 мм. При необходимости количество ступеней можно увеличить, соответственно увеличится высота и длина подъема.

Для создания лестницы шириной 800 мм потребуются такие материалы: глиняный обожженный кирпич – 30 шт.; строительный песок – 2–3 ведра; почвосмесь – 1–2 ведра; газонная трава.

Для работы будут нужны следующие инструменты: рулетка; лопата; ведра; лейка; резиновый молоток; строительный уровень; колышки для разметки.

Порядок строительства будет такой.

Колышками намечаем начало нижней ступеньки и от них откладываем длину лестницы. Проверяем высоту подъема, она должна соответствовать высоте одной ступени умноженной на их общее количество. Отмеряем рулеткой длину кирпича от начала лестницы и лопатой снимаем лишнюю землю.

Должна получиться ровная площадка. Теперь можно переходить непосредственно к укладке первого ряда кирпича.

На полученной ровной площадке снимаем верхний слой земли, примерно 30–40 мм размером по длине кирпича и ширине лестницы. Заполняем песком полученное углубление, песок разравниваем и укладываем на него кирпичи.

Во время работы необходимо проверять ровность укладки при помощи строительного уровня. Кирпичи необходимо простучать резиновым молотком, чтобы они устойчиво заняли положенное место.

Следующий ряд укладывается аналогично, при этом верхний ряд должен перекрыть нижний на несколько сантиметров для более устойчивого положения ступеней.

После того как установлены все ступени, строительным уровнем еще раз проверяется горизонтальность ступенек и при необходимости строительным молотком исправляются неточности. Затем аккуратно лейкой с распылителем ступеньки проливаются, чтобы песок равномерно уплотнился.

В подготовленную почвосмесь добавляются семена газонной травы, и этот состав плотно забивается в щели между кирпичами. После этого ступени еще раз нужно полить из лейки с распылителем и полив продолжать ежедневно в течение двух недель, чтобы трава смогла прорасти.

После того, как трава прорастет и окрепнет, ступени можно использовать по назначению. Такая лестница украсит сад, выполненный в деревенском или свободном стиле.

Дровяник

Правила строительства дровяника

Дровяник – сарай для хранения дров. Это естественная потребность, не будете же вы хранить дрова в самом доме, это просто опасно.

Любое хозяйственное помещение на дачном участке, как правило, строится из остатков строительного материала, оставшегося от строительства дома. Это экономически выгодно.

Сначала определяем место для вашего дровяника. Лучше всего располагать все хозяйственные постройки в одном месте, не надо их раскидывать по всей территории вашего сада, при этом удаленность от дома должна быть максимальная в целях пожарной безопасности.

Учтем несколько рекомендаций.

1. Желательно использовать дерево, только хвойных пород.

2. Соединение верхней связки каркаса и рамы основания по углам между собой выполнять в полдерева.

3. Соединение стоек каркаса с основанием дровяника выполнять в полдерева.

4. Соединение стоек каркаса с поперечинами выполнять методом выборки пазов в стойках в размер поперечин.

5. Длина досок для зашивки стен должна равняться высоте каркаса в заданном месте.

Строительство прочного дровяника

Вначале нужно решить, какой будет фундамент. Он должен быть, как можно проще. Лучше всего использовать деревянные столбы или металлические трубы, длиной 1 м и диаметром 200 мм. Так же, можно использовать оставшиеся после строительства дома бетонные блоки или кольца. Вкапываем наши опоры, которые будут являться фундаментом дровяника, в грунт и тщательно утрамбовываем щебнем. При строительстве дровяника опоры фундамента должны выступать над поверхностью земли примерно на 200 мм, располагаться по углам и на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Затем сооружается основание постройки. Используется брус 100 x 100 мм. Закрепляем его по периметру вашего будущего строения поверх опор фундамента (в деревянные столбы брус крепится гвоздями; к металлическим трубам приваривают уголок, через который пойдет крепление; а к бетонным опорам либо дюбелями, либо анкерами). Далее, поверх получившейся рамы основания укладываем доски, оставляя между ними зазоры 1 см, это будут полы вашего дровяника.

Далее возводим стены. Для этого мы должны собрать каркас вашего строения. Берем 4 бруса 100 x 100 мм, длиной 2 шт. = 2 м и 2 шт. = 2,1 м. Устанавливаем их вертикально по углам нашего основания, брус должен идти от земли на расстоянии 100 мм. Крепим каркас гвоздями в основание, связываем сверху по периметру таким же брусом 100 x 100 мм (в дальнейшем, он будет являться основанием для стропил вашей крыши, которая будет покатая, так как стойки каркаса по длине попарно отличаются). Для зашивки досками стен вашего дровяника нам необходимо установить поперечины каркаса. То есть установить связующий горизонтальный брус (50 x 50 мм) между всеми вертикальными стойками (поперечина устанавливается по центру вертикальных стоек). Еще одна важная деталь, здесь главное не забыть про проем двери в ваш дровяник, его нужно изготовить (брус 100 x 100 мм) и поставить в определенное вами место. Каркас готов, теперь зашиваем стены досками, оставляя между ними зазоры 1 см (зазоры в полу и стенах вашего дровяника необходимы для проветривания ваших будущих запасов дров).

Сверху, на получившееся покатое основание для стропил укладываем доски с зазорами 100 мм, все стропила готовы. Теперь покрываем крышу: жестью, шифером, металлочерепицей или просто рубероидом, у кого что осталось.

Таким образом получился небольшой сарайчик, который будет служить дровяником. Осталось только установить дверь и покрасить дровяник защитным раствором или краской. Это довольно прочная, стационарная хозяйственная точка, которая будет служить долго.

Строительство облегченного дровяника

Для создания конструкции простого дровяника в первую очередь необходимы четыре вертикальных бруса, как основа последующей постройки.

В первую очередь размечаем на участке место для будущего дровяника, обозначив с помощью колышков точки установки этих вертикальных брусьев.

Их нужно прочно вкопать в землю. Для этого буром можно просверлить в земле отверстия глубиной примерно 60 см. Затем вставляются в них столбы, засыпаются глиной вперемежку с мелкими камнями и утрамбовывается почва вокруг столбов. Для хорошего уплотнения засыпку следует добавлять небольшими порциями, слоями по 5–10 см, и каждый слой утрамбовывать вокруг установленного столба жердью или бруском. Следует убедиться, что брусья стоят прочно, не покосятся от прикосновения.

Для обеспечения стока воды с будущей наклонной крыши дровяника брусья должны быть разной высоты: два задних бруса меньше, чем два передних. Разница высот может быть небольшой, пусть создаёт уклон крыши примерно 1:10, то есть при расстоянии между столами 1,5 м перепад высоты надо составить 15 см. Для того чтобы конструкция дровяника в плане имела вид прямоугольника, при установке брусьев необходимо контролировать не только расстояние между ними вдоль и поперек конструкции, но и по диагоналям. Диагонали должны быть равны.

Посередине между двумя задними столбами аналогичным образом можно вкопать довольно толстую доску, используя её в качестве дополнительной опоры. Можно вкопать сюда еще один брус, но это уже роскошь, хватит и доски.

Затем следует скрепить два передних и два задних столба между собой с помощью двух досок. Крепление производится шурупами через поверхность доски внутрь столба.

Можно не обшивать досками стены, а сделать их из тонких узких реек. Обшивка стен дровяника делается не сплошной, а с промежутками.

Для обеспечения жёсткости всей конструкции по боковым стенкам дровяника я установил раскосины. На задней стенке также установлены две раскосины, сходящиеся вверху и закреплённые на дополнительной вертикальной опоре. Их прибивают прямо по рейкам и столбам гвоздями.

Важный вопрос – как сделать крышу. Разумеется, самый простой и дешевый способ – сделать настил из необрезной доски или даже горбыля плоской стороной вверх и настелить рубероид. Но если остается что-то от строительных работ, то надо это использовать. Может быть, от ремонта крыши осталось какое-то количество ондулина. Обрешетку следует делать из досок поперек уклона крыши. Но для данной облегченной конструкции дровяника вполне подойдут нащельники. Если они достаточной ширины, то их прочность достаточная, но установить их надо на ребро.

Листы ондулина кладутся на поперечные доски и под волны ондулина протикиваются оставшиеся нащельники. Они располагаются с шагом 20 см. Затем гвоздями прибивается ондулин через нащельники к опорным доскам. Поскольку попасть гвоздем в ребро доски трудно, а тонкие рейки не выдерживают усилия при забивании гвоздей, нужно предварительно просверлить отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, на расстоянии, равном расстоянию между опорными досками. Отверстия в ондулине делают гвоздем, вставляя его в просверленные в рейках отверстия. Так что, все отверстия должны совпасть. Для того чтобы ондулин не прорвался шляпками гвоздей, на гвозди одевают прокладки из металлической упаковочной ленты. Ленту разрезают ножницами по металлу на квадратные кусочки 2 x 2 см и в середине каждого кусочка пробивают гвоздем отверстие.

Потом следует покрасить лицевую сторону сооружения для красоты и защиты от непогоды.

Постройки для собаки на даче

Сторожевая будка

На улице можно держать собак практически всех пород. Для служебных и охотничьих собак, в особенности длинношерстных, жизнь на свежем воздухе просто необходима. Чтобы нормально чувствовать себя на охоте, они должны быть закаленными. Собакам с короткой шерстью: догам, боксерам, доберманам – жить на улице противопоказано только в очень холодную и сырую погоду. На это время собаку лучше взять в дом.

Любую собаку, которую вы используете как сторожа нельзя постоянно держать на цепи. У неё должны быть определены служебные часы, после окончания которых необходимо освободить собаку от цепи и дать ей отдохнуть. Если собака сторожит ваш дом и участок в ночное время, утром надо снять её с цепи и перевести в специальный вольер.

Но и от вольера она утомляется, поэтому не только в городе, но и на даче по утрам и вечерам нужно выводить собаку на прогулку. Необходимо дать ей возможность погулять по лугам и полям, побегать, размять мышцы, снять нервное напряжение после несения караульной службы.

Чтобы собака могла хорошо выполнять свои сторожевые обязанности, необходимо организовать ей караульный пост. В любом случае на посту надо поставить будку и навес, который бы защищал собаку от солнцепёка и дождя. Передняя стенка в будке делается открытой, внутрь подстилку не кладут, поскольку это место для временного укрытия, а не для отдыха. Будку нужно поднять над землёй на высоту 25 см. Крыша у будки делается односкатной, скошенной назад и с козырьком спереди.

Будку ставят так, чтобы в неё не задувал ветер. Перед входом делается настил для лежания, который имеет небольшой уклон для стока дождевой воды.

Хозяин должен сам чётко определить, что конкретно пёс будет охранять. От этого зависит оборудование поста. Есть разные варианты организации караульного поста сторожевой собаки.

Собаку можно просто привязать на цепь у охраняемого объекта, чтобы она не подпускала к нему чужих.

В центре сторожевой площадки нужно врыть двухметровый столб на глубину не менее метра с вертлюгом и примерно трёхметровой, облегчённой, из заваренных звеньев цепью, которая имеет усилие на разрыв 250–300 кг. Будку с открытой передней стенкой ставят возле столба таким образом, чтобы она не мешала работе собаки и не задерживала цепь.

Если пост организован подвижный для охраны определённой части участка, собака также должна хорошо видеть то, что стережёт. Полосу, по которой бегает собака на цепи вдоль натянутого троса, надо приподнять на 15 см слоем песка и дёрна. В обоих концах охраняемого отрезка вройте два трёхметровых столба на глубину 1 м с растяжками для большей устойчивости. Между столбами туго натягивается трос с блоком. Трос не должен провисать от своего горизонтального уровня более чем на полметра. Цепь подбирается также облегчённая длиной до 3 м. Для того, чтобы пёс не мог подбегать близко к столбам и запутать цепь вокруг них, на тросе делают ограничители, и тогда цепь близко к столбам не подвигается.

Можно предоставить собаке свободу передвижения в пределах всего участка, тогда собака в случае необходимости будет кидаться туда, где ей что-то показалось подозрительным.

Организовать свободную охрану участка можно в том случае, если участок обнесён забором. Сторона его, выходящая на улицу, должна быть глухой. Калитка и ворота должны быть оборудованы защёлкой и замком. Надо, чтобы они открывались внутрь участка. Под ними нельзя оставлять большой щели, иначе собака будет высовывать в неё лапы и морду.

При любом способе охраны у калитки нужно повесить табличку с предупреждением, что двор стережёт собака.

Караульная служба очень утомляет пса, поскольку он сильно нервничает, рвётся на цепи, бегает, поэтому летом не следует держать его на посту дольше 10 часов, а зимой дольше 8 часов. Остальное время сторожевой пёс должен отдыхать в вольере или на свободе.

Вольер для отдыха

Вольер площадью 3–4 кв. м ставят в хорошо проветриваемом тенистом месте с ориентацией его с севера на юг, но чтобы солнце в то же время попадало на площадку вольера. Сзади делается глухая стена от ветра. Сбоку и сверху вольер обносится сеткой или решёткой. У задней стены ставится навес. Боковые стенки следует плотно обшить тёсом и утеплить. Также следует настелить пол из досок без щелей с уклоном к выходу примерно 2 градуса. Под навесом устраивается место для лежания 100 x 100 x 25 см. Здесь же ставят капитальную будку размером 100 x 100 x 100 см с лазом в неё 50 x 50 см. Лаз закрывается брезентом, если вы живёте на даче зимой, а на лето снимается. Для удобства мытья и дезинфекции раствором щёлока будку лучше сделать разборной. При этом крепёж частей должен быть прочным.

Относитесь к сторожевой собаке ласково, по-доброму, тогда она будет вас слушаться и исправно нести караульную службу.

Конура

Собака не обязательно должна охранять садовый участок. Часто люди, уезжающие на дачу, берут с собой своих питомцев, строят для них отдельное жилище. Это конура.

Обычно собачьей конуре отводят защищенное от ветра место. Лучше всего поблизости от крыльца жилого дома (желательно на южной стороне). В среднем площадь собачьего домика составляет не менее 1 кв. м, а высота – от 70 до 100 см. В одной из стенок делают отверстие для входа, ширина и высота которого должна учитывать размеры вашего пса. Перед входом надо обязательно установить деревянный настил из досок толщиной 20–30 мм. Его размеры должны быть такими, чтобы собака легко помещалась на нем лежа.

Пол в собачьей конуре следует настелить из толстых и широких досок, которые надо предварительно хорошо обстругать, чтобы собака не поранилась о неровности. Когда будете сбивать доски, проследите, чтобы гвозди не выступали с внутренней стороны строения. Если это произошло, концы гвоздей необходимо обязательно загнуть.

Саму будку и деревянный настил обязательно установите на деревянные бруски толщиной 5–7 см. Или просто подложите под углы собачьего домика кирпичи. Если поставите будку прямо на землю, то доски начнут быстро гнить и конура быстро придет в негодность. Кроме того, в осенне-зимнюю пору собака будет страдать от холода. Поэтому пол предстоит еще и утеплить. Для этого можно сделать двойной настил, а между досками положить утеплитель: кусок войлока, старую ватную фуфайку или детский ватный матрас – все, что окажется под рукой. Затем пол следует застелить соломой, мхом, мешковиной или шерстяной тканью несколькими слоями.

Кстати, в сильные морозы даже будку с утепленным полом лучше перенести в сарай или другую хозяйственную постройку. Вход в собачье жилище утеплите пологом. Псу будет намного теплее. И не забывайте, что в любой собачьей конуре тоже требуется регулярная санитарная уборка. Пол, например, необходимо подметать и мыть, а подстилку менять, чистить и проветривать.

Крышу сделайте из широких, плотно пригнанных друг к другу досок, которые найдутся в вашем хозяйстве. Причем имейте в виду, что над входным отверстием крыша должна выступать не менее чем на 25–30 см, чтобы в будку не попадали осадки. Сверху кровельные доски обмажьте специальной мастикой и наклейте на них рубероид.

Колодец

Правила для хозяев

Природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. Заиметь колодец на даче – мечта каждого дачника. Назначение колодца – постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. Важно соблюдать несколько правил:

– если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;

– если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет надколодезный домик;

– категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!

– дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь; любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;

– при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново; при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки – обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;

– прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности.

Поиск воды

Создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду.

Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже – отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т. п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При бурении будут пройдены такие слои:

– слаборазложившийся торф,

– супеси водянистые со смесью растительности,

– глина,

– пески, насыщенные водой,

– водоупорный слой (глина),

– плавун,

– преджильник,

– родниковая жила.

Шахтный колодец

Существуют колодцы трубчатый или шахтный. Различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый – пробивается.

Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Но при пробивном колодце имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью – пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно. Трубчатый колодец возможно делать только специальной техникой.

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом – особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Для индивидуального хозяйства целесообразно строить несовершенные колодцы с притоком воды через дно.

Грунт удаляется ручным способом с помощью лопаты.

Колодезный оголовок. Высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2–3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка – выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина – 1000–1500 мм), сверху него – сплошная железобетонная отмостка.

Шахта из бетонных колец

Преимущества бетонных колодцев – наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигиеническим характеристикам они на голову выше прочих.

В образовавшуюся шахту впоследствии будут погружаться колодезные кольца. Состав грунта и способ залегания водоносного слоя подскажут выбор метода рытья шахты и укладки колодезных колец. Если грунт плотный, то проходка шахты осуществляется на всю глубину колодца. Если возникает вероятность обвала земли, то в шахту устанавливают кольца.

Можно опускать кольца в шахту опускным методом. После рытья на глубину до 4–6 метров кольца одно за другим аккуратно опускают в шахту так, как они будут стоять впоследствии. Постепенно проводим наращивание шахты. Под стенками кольца подрывается грунт, кольцо постепенно опускается вниз. Прочные тросы, канаты с ведром позволяют поднимать грунт. Можно соорудить конструкцию, подобную стреноге или журавлю. Если вы возводите колодец в одиночку, то следите за уровнем расположения колец. Часто кольца соединяют впритык. Для того чтобы избежать сдвига колец относительно друг друга, между кольцами устанавливаются стальные скобы, ширина которых составляет 50–80 мм.

Рытье шахты является вторым вариантом опускания колец вплоть до водоносного слоя. После прохождения всего участка в шахту опускаются кольца. Но в данной ситуации может возникнуть обвал земляных стен. Их необходимо укрепить до опускания колец. Для того чтобы в колодец не проникала атмосферная вода, стыки заделываем раствором.

Дно выравниваем горизонтально, если необходимо, то можно воспользоваться насосом для откачки воды. Если водоносный слой рыхлый, то под кольцом устанавливаем настил из толстых досок, на который насыпаем гравийный фильтр. Можно просто засыпать дно галькой, чистым речным песком, щебнем слоем в 20 см. Если водоносные слои маломощные, то приток воды может осуществляться через дополнительные боковые отверстия. Они могут быть горизонтальными, восходящими, У-образными. Можно установить фильтры из крупнопористого материала.

Шахта из дерева

Лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной – более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы – для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700–1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна) или цельных бревен. Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями, выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Если колодец глубиной до 6 м, то сруб делается методом постепенного монтажа со дна шахты-колодца.

Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350–400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается между стенок, вода – откачивается.

Шахта из кирпича или камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны – крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями). Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня – не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть – раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Устранение газов из колодца

Важно не допустить образования загазованности колодезной шахты. Устранить газы из колодца можно разными способами:

– опускание и подъем пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью – подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают и поднимают в течение 15–20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;

– вымахивание т. е. частым спуском и подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;

– откачка внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.

– вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца – этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Дезинфекция колодца

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так – 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше – в хлорной извести хлора только 20 %.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную – в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) – способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности – дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели – обязательно кипятите ее.

Застаивание воды в колодце

Необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой, она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150–200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне от 6 °C до 10 °C.

Следить за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т. д. – нужно более всего в осенний и весенний сезоны.

Террасы

Основные правила террас

Террасами называют открытые площадки, несколько приподнятые над землей или находящиеся на одном уровне с ней. На садовых и приусадебных участках терраса играет значительную роль как декоративный элемент.

Террасы могут быть продолжением дома и примыкать непосредственно к нему, могут находиться отдельно, иногда в отдалении от дома, а иногда соединяются с ним крытым переходом. Террасы чаще всего являются местом отдыха, поэтому их желательно располагать так, чтобы с них открывался наиболее широкий обзор.

Чаще всего терраса представляет собой большое крыльцо у входа в дом. Тип и характер ограждающих конструкций напрямую зависит от геологических и климатических условий местности.

В средней полосе террасы часто дополняют частичным боковым ограждением и крышей, которая может быть как продолжением основной кровли, так и отдельным, не связанным с домом элементом.

Планировка террас может быть самой разной: террасы бывают круглыми, квадратными, прямоугольными или неправильными по форме. Встречаются также различные варианты сооружений, призванных защищать террасу от ветра: это могут быть решетки, увитые вьющимися растениями, каменные бордюры, живые изгороди или переносные перегородки. В качестве защиты от ветра можно использовать высаженные рядом с террасой деревья или кустарники.

Терраса может быть включена в изначальный план дома и стоять с ним на одном фундаменте, образовывая единую конструкционную целостность. Но даже если дом уже построен, ничто не мешает соорудить террасу, примыкающую к главному строению как отдельный элемент. Прекрасным дополнением для дома с довольно высоким цоколем станет терраса, установленная на столбчатых фундаментах и опоясывающая его по всему периметру.

Если на террасе предполагается поставить мебель, целесообразно устроить крышу, которая будет служить защитой от дождя, если терраса строится отдельно от дома. В том случае, если терраса примыкает к дому, крыша у них обычно общая.

При строительстве террасы следует учитывать рельеф участка. Если его поверхность достаточно ровная, террасу можно строить на уровне почвы, а если рельеф отличается резкими переходами или участок располагается на склоне, террасу можно слегка приподнять над поверхностью почвы, что одновременно позволит улучшить обзор и внешний вид участка.

Материалы для строительства террасы

Материалы для строительства террас могут использоваться различные, однако предпочтительнее природные или имитирующие их. Покрытие террас в альпинариях делают из досок, деревянных чурбачков, плит, известняка либо натурального или искусственного камня.

Деревянное покрытие не отличается такой долговечностью, как каменное, однако оно гораздо теплее и больше располагает к отдыху. Необходимо помнить, что вне зависимости от того, какое покрытие используется для террасы, она должна являться неотъемлемой частью альпинария и вписываться в общий облик участка.

Для того чтобы придать деревянному покрытию за конченный вид, по краям террасы можно уложить крупные камни и закрепить их цементом. При использовании досок их рекомендуется выложить как паркет.

Когда для покрытия применяются плиты, толщина их должна быть не менее 5–10 см, так как более тонкие легко ломаются. Если террасу предполагается делать с оградой, для нее лучше всего подойдут столбики, выложенные кирпичом и облицованные плиткой, имитирующей натуральный камень.

Всё же террасу на даче можно соорудить из широкого спектра материалов: дерева, кирпича, камня, бетона, металла, керамической плитки. Самые распространенные – деревянные террасы, имеющие, по сравнению с другими видами материалов, целый ряд преимуществ: меньшие финансовые затраты, меньший объем подготовительных и строительных работ, легкость модификации и создания сложных изогнутых форм, не говоря уже об экологичности, комфорте и эстетике. Стоимость ухода за деревом может быть снижена за счет использования пород, не требующих дополнительной обработки. Уменьшить скользкость при попадании на террасу воды помогут специальные бороздки и правильная конструкция, обеспечивающая быстрый сток воды.

Можно оформить террасу, как плавный переход от альпинария к дому. Плиты в этом случае выкладывают так, чтобы они не образовывали четкой границы, а выдавались в глубь участка. Пространство между плитами засаживают растениями, которые чаще всего используются в альпинариях и рокариях: циином песчаным, тимьяном, молодилом, седумами, камнеломками и др. Переход террасы в альпинарий делают плавным, незаметным, избегая строгих и четких линий. Для высокой террасы можно использовать те же материалы, не забывая при этом, что для спуска в альпинарий понадобится лестница.

Террасы, находящиеся отдельно от дома, делают обычно на возвышении, чтобы с них открывался хороший обзор.

Цветочный бордюр вокруг террасы станет для нее превосходным обрамлением. Чувствовать себя более защищенно и уединенно во время отдыха на террасе помогут окружающие кустарники.

Располагать растения, мебель и различные декоративные элементы на террасе желательно по краям, оставляя середину свободной для передвижения.

При строительстве террасы, если она находится высоко над уровнем участка, также необходимо соорудить лестницу. При этом ее ширина зависит от ширины террасы, а количество ступеней – от ее высоты.

Терраса на даче стоит всех хлопот, которые могут быть связаны с ее обустройством.

Качели

Материалы и инструменты

Ничто не сравнится с удобной лавочкой-качелями, на которой можно не спеша покачиваться, наслаждаясь чудесным отдыхом на природе. Владельца уютного сада наверняка посещала мысль сделать дачные качели своими руками.

Основная сложность работы заключается в изготовлении несущей опоры. Самые прочные качели те, которые имеют металлическую опору. Но изготовить металлические садовые качели своими руками невозможно. Поэтому лучше всего выбирать вариант деревянных качелей для дачи. Деревянная опора будет выдерживать вес в 120–150 кг. Не все сорта древесины для этого сгодятся, а также и то, что необходимо будет произвести специальную обработку дерева. В противном случае элементы деревянных опор будут быстро разрушаться под различными воздействиями: механическими, атмосферными, биологическими. Понятно, что это сократит срок службы качелей.

Итак, какие же материалы необходимы для строительства садовых качелей своими руками? Необходимые для работы материалы и инструменты.

Для опоры потребуется:

– проструганный брус 50 x 100 мм в количестве 9 штук. Для увеличения надежности опоры, можно взять брус 100 x 100, но это сделает качели более массивными;

– металлические уголки, которыми будут соединены брусья;

– шуруповерт;

– саморезы.

Чтобы изготовить лавку-диван для дачных качелей понадобятся:

– фанера или рейки. Дело в том, что лавку можно сделать двумя способами: можно использовать фанеру, а можно заменить ее рейками.

– бруски для изготовления рамки под спинку;

– металлические уголки;

– шуруповерт;

– саморезы.

Для крепления подвесного механизма необходимы материалы:

– синтетический или металлический трос. Он нужен для крепления лавки-дивана к опоре качелей;

– оригинально будут смотреться сделанные своими руками качели для дачи, которые подвешены на опору с помощью металлической цепи с крупными звеньями. Цепь не только украсит качели, но и увеличит срок службы, так как изнашивается она гораздо меньше, чем трос;

– две металлические скобы четырехугольного сечения или подвесные крюки, которые крепятся к перекладине;

– если вы используете трос, то вам понадобятся специальные фиксаторы-зажимы.

Сборка качелей

Начинать сборку качелей нужно с несущей опоры. Вначале собирается нижняя рамка. Она должна быть шире сиденья на 40–50 см. Если рамка будет стоять на земле, ее нужно обработать битумом, тогда она дольше прослужит. С помощью железных уголков нужно тщательно прикрепить брусья друг к другу.

На готовую рамку нужно прикрепить брусья. Они будут использоваться как столбы. В конце они должны сформировать два треугольника, верхушки которых нужно прочно соединить деревянной горизонтальной перекладиной.

Далее следует приступить к сборке лавки для качелей. Сначала собираются две рамки из брусьев: для сиденья и для спинки. К рамкам прибавляются рейки, либо прикручивается фанера. Все зависит от того, из чего будут конструироваться качели. С помощью уголков соединяются спинка и сиденье. Угол между сиденьем и спинкой должен быть не 90°, а больше. Лучше всего крепить под углом в 120°. Для удобства можно добавить на садовые качели подлокотники.

На верхней перекладине опоры крепятся скобы или крюки, в которые затем продевается трос или цепь. Качели следует располагать на такой высоте, чтобы сидящий мог дотянуться до земли носками ног.

При желании можно прикрепить к качелям дополнительные элементы. Например, вы можете дополнить их тентом или положить на сидение несколько подушек.

Существуют множество чертежей изготовления качелей своими руками. Вы можете воспользоваться любым из них, в зависимости от ваших навыков и имеющихся подручных материалов. Легкие и комфортные садовые качели своими руками украсят лужайку на даче, в загородном коттедже или домике в деревне.

Качели на двух столбах

Для этого вида качелей понадобится следующее:

– два деревянных столба длиной по 3 м,

– автомобильный матерчатый троса,

– два хомутика,

– алюминиевая проволока,

– три тесовых доски,

– металлическая труба на перекладину.

Для начала выбираем место на своей даче, где мы будем строить деревянные качели. Для столбов выкопаем две ямы глубиной сантиметров 80, можно и метр. Расстояние между ямами полтора метра. Вкопаем столбы. На разницу в высоте столбов не обращайте внимания. Легче верхний торец столбов опилить уже вкопанных в землю, чем каждый раз замерять и менять глубину ям. В верхнем торце столбов пилой пропиливаем бороздку, она нам понадобится для удержания перекладины, в нашем случае роль перекладины выполняет обычная металлическая труба сечением 50 мм, этого вполне достаточно. Сидение сделаем из досок толщиной 25 мм, на доски в отличие от ДСП не так разрушительно влияет влага. Закрепить матерчатым тросом сидение к перекладине не составит особого труда. Высоту, на которую подвешивается сидение качелей, подбирается индивидуально. Все зависит от роста предполагаемых посетителей. Украсить перекладину можно деревянным навесом с закрепленными на нем изображениями сказочных животных вырезанных из листового железа. Желательно покрасить готовые качели. Краска придаст готовому изделию нарядность и защитит их от погодных условий.

Альпийская горка

Условия для создания альпинария

Альпинарий – это каменистый сад. Альпинарий, как никакой другой элемент декоративного оформления сада, требует тщательного планирования и очень больших затрат труда, притом труда тяжелого.

Альпийский каменистый сад, который отображает красоту горного ландшафта, предназначен для альпийских растений, произрастающих на высокогорье. На местности, которая не имеет такого типа естественных образований, можно сделать альпийскую горку своими руками, при этом стараясь создать каменному сооружению вид нетронутой природы. Альпинарий должен выглядеть как можно более естественно, как будто он выход на поверхность скальной породы, хотя всем понятно, что в одном отдельно взятом саду такого быть не может. Большое значение имеет и выбор точки обзора, правильный выбор камней для альпийской горки: их породы, фактуры и формы, а также использование эффекта перспективы. Для альпийской горки необходимо использовать только те камни, которые имеют выветренную (состарившуюся) поверхность, покрытую мхом или лишайником. Не стоит также забывать, что яркого солнца требуют некоторые виды лишайников, а предпочитают тень и влаголюбивы многие мхи. Условия естественного произрастания растений необходимо сохранять в случае переноса камня вместе с растущими на нем растениями для альпийской горки.

Наиболее ценные камни для альпийской горки считаются «теплые» камни – ракушечник, туф, доломит, известняк и песчаник. Воздухо– и водопроницаемые, с пористой структурой, слоистые данные осадочные породы почву слегка подщелачивают и с большинством растений прекрасно сочетаются. Единственным недостатком их является относительная недолговечность.

Также для создания альпийской горки можно использовать диорит, габбро, гранит, диабаз, базальт. Но в отличие от песчаников эти «холодные» и плотные камни закисляют почву и не все растения могут выдержать их рядом. Плюс к этому, колотые глыбы склонны к медленному «старению» и плохо вписываются в окружающий ландшафт.

Для создания альпийской горки (или хотя бы подобной ей композиции из камней и растений) необходимо наличие следующих составляющих:

– свободное от других посадок солнечное место, хорошо обозреваемое с той точки участка, на которой хорошо отдыхать или часто проходить мимо;

– достаточный объём почвы для насыпки холма;

– определенное количество красивых природных камней разной величины;

– сильный помощник для доставки камней и почвы в нужное место;

Место для альпийской горки целесообразно выбрать в зоне отдыха, которая расположена перед крыльцом дома. Склон горки можно запланировать в сторону крыльца, лучше, если это будет юго-запад. Многолетние скальные растения солнцелюбивы. Старайтесь подобрать участок подальше от деревьев – капель летом и опавшая листва осенью могут навредить растениям альпинария. Перед началом строительства удалите с участка корни многолетних сорняков.

Свободный объем почвы можно получить так. Снять плодородный слой и сложить в одну сторону, а потом доставать из ямы столько глины или песка, сколько запланировано для высоты горки. Иногда среди вынутого грунта могут попасться и камни, которые с успехом можно выложить на горку. Остальные камни придется подбирать по окрестностям или даже привозить издалека.

Камни для альпинария

Для строительства альпинария используют камень разных пород, в зависимости от вкуса хозяина и от того, какой камень добывают в данной местности.

Камни укладывают слоями. Слои должны располагаться более или менее в одном направлении; не допускайте, чтобы горизонтальные слои пересекались вертикальными. Придвиньте камни теснее друг к другу; в трещины посадите растения-альпийцы. Стыки должны быть вертикальными; не укладывайте камни вперевязку. Главным камнем в ряду должен быть крупный и красивый камень. Его укладывают первым. Затем следует укладывать камни группами, а не ровными горизонтальными рядами.

Для альпинария размером 3 x 1,5 м потребуется до 2 т камней.

Прикройте поверхность почвы вокруг растений слоем щебня. Мульча предотвратит потерю влаги и перегрев почвы вокруг корней и не даст расти сорнякам.

Уровень почвы должен иметь легкий уклон к вершине склона. Уплотните почву. Первый слой – начало строительства альпинария. Камни заглубляют в землю на 1/3 высоты и укладывают с легким уклоном к вершине склона. Землю под камнем и позади него тщательно уплотняют, стараясь не оставлять воздушных карманов.

Посадочная смесь: 2 части почвы, 1 часть торфа или измельченной коры, 1 часть щебня или крупнозернистого песка.

Хороший дренаж очень необходим. На хорошо дренированных почвах без него можно обойтись; на тяжелых почвах удалите верхний слой почвы и уложите сначала слой крупного щебня, а сверху насыпьте слой мелкого щебня. В основание горки можно и не укладывать дренажного слоя гравия. Тогда следует обеспечить необходимый уклон для стока воды, просочившейся через холм альпинария до грунта, в ближайшую канавку.

Оформление альпийской горки

Самая важная группа растений для альпинария – многолетние альпийские растения. Помимо них, на альпийской горке можно выращивать также растения других групп, которые описаны ниже. Общее правило заключается в следующем: растения, привлекающие особое внимание, вроде карликовых хвойных растений и кустарников, следует высаживать как отдельно растущие, а менее крупные растения – группами. Старайтесь высаживать такие растения, чтобы альпийская горка оставалась красочной и декоративной в течение всего года.

Многолетние альпийские растения. Будьте осторожны с наиболее распространенными альпийскими растениями – ясколкой, бурачком скальным, обриетой, резухой и мыльнянкой. Они быстро разрастаются, но если их рост не ограничивать, они могут заглушить более нежные растения. В трещины между камнями высадите низкорослые растения: камнеломку, молодило, крупку, тимьян и т. п. Более яркие растения, такие как зверобой, примулу и прострел, можно высадить в виде спускающихся по камням «языков».

Хвойные растения. Покупайте только карликовые или медленно растущие сорта средней высоты, а не молодые саженцы высокорослых сортов. Старайтесь посадить растения разнообразной окраски и с различной формой кроны, например, голубое колонновидное, золотое колонновидное и зеленое колонновидное. Есть также хвойные растения с голубой хвоей и стелющейся кроной и с зеленой хвоей и округлой кроной.

Кустарники. Популярные кустарники: японский клен, хебе, пиерис, миниатюрные розы, дейция, волчник, розмарин, азалия, скиммия, эрика и вереск.

Декоративные клумбовые растения. Не относитесь к клумбовым растениям пренебрежительно – если некоторое их количество высадить на малоинтересных участках альпинария, то они в течение всего лета смогут украшать его своими яркими красками.

Другие растения для альпинария. Карликовые луковичные растения, папоротники и злаки также должны найти место на альпийской горке.

Среди низкорослых растений на горке желательно посадить одно – два более высоких растения, которые будут являться доминантами в композиции альпинария. В качестве таких доминирующих растений сажают очиток видный в двух местах: на самом верху (на заднем плане горки) и внизу, сбоку.

Также хорошо у альпийской горки в саду будут выглядеть вазоны или беседка своими руками. Это уже зависит от вашей фантазии.

Content

Анна Зорина
Садовые постройки своими руками
Сараи, качели, погреба, террасы, колодцы, лестницы…

Предисловие

Сарай

Размеры сарая

Материалы

Фундамент

Стены

Крыша

Сарай с односкатной крышей

Сарай с двускатной крышей

Покрытие крыши

Сарай-хозблок

Туалет

Виды туалетной будки

«Скворечник»

Выгребная яма

«Домик»

Туалет внутри

«Шалаш»

Погреб

Расположение погреба

Устройство погреба

Земляной погреб

Каменный погреб

Погреб под другими постройками

Двойной погреб

Ледник

Мини-погреб

Вентиляция

Эксплуатация

Компостная яма

Важность компоста

Создание компостной ямы

Компостная яма из бетона

Душ

Устройство душа

Типы летних душей

Умывальник

Умывальник: от водопровода до слива

Умывальник-водопровод

Беседка

Виды беседок

Строительство беседки

Фундамент

Материалы для стен

Кровля

Дорожки

Правила при строительстве садовой дорожки

Подготовка к укладке дорожки

Материалы для мощения дорожки

Дизайнерские правила для дорожек

Лестницы

Законы при постройке лестниц

Виды лестниц

Каменная лесенка

Дровяник

Правила строительства дровяника

Строительство прочного дровяника

Строительство облегченного дровяника

Постройки для собаки на даче

Сторожевая будка

Вольер для отдыха

Конура

Колодец

Правила для хозяев

Поиск воды

Шахтный колодец

Шахта из бетонных колец

Шахта из дерева

Шахта из кирпича или камня

Устранение газов из колодца

Дезинфекция колодца

Застаивание воды в колодце

Террасы

Основные правила террас

Материалы для строительства террасы

Качели

Материалы и инструменты

Сборка качелей

Качели на двух столбах

Альпийская горка

Условия для создания альпинария

Камни для альпинария

Оформление альпийской горки